\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:standard}Parameters of the standard model. Values are quoted in dimensionless
units.
} 
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline
Mass ratio ($q =M_1/M_2$)  &   0.1  \\ 
Disk thickness  ($h=H/r$)  &   0.05  \\ 
Viscosity   ($\nu$)  &   $10^{-5}$   \\ 
Radial range ($[r_{\rm min}, r_{\rm max}]$)  &  $[0.05, 0.70]$  \\ 
Grid  ($N_{\rm r} \times N_\varphi$)  &  $200 \times 200$   \\ 
Inner boundary   &  reflecting  \\ 
\hline
\end{tabular}
 \end{table}