\begin{table}%t1
\caption{\label{Photom.tab}$\it BVRI$ photometry of sm0060n13842 obtained at the 1.54~m Danish telescope (ESO, La Silla) at mean $\rm JD = 2$~453~229.74239
(12~August~2004, 05:49~UTC). Values in parentheses are from \citet{2002AJ....123..855Z}.
Additional near-infrared data from DENIS \citep{2005yCat....102002T} and 2MASS \citep{2003yCat.2246....0C}
are also indicated.}
	\small
	%\centering
\par
	\begin{tabular}{lll}
	\hline
	\hline
	Band		& Magnitude & Julian date\\
	\hline
	$B$		& 17.25 (17.29) &	2~453~229.75770 \\
	$V$		& 16.26 (16.21) & 2~453~229.74493 \\
	$R$		& 15.61 & 2~453~229.73094 \\
	$I$		& 15.11 (15.09) & 2~453~229.73600 \\
	$I_{\rm DENIS}$	& 15.07 & 2~450~429.57333 \\
	$J_{\rm DENIS}$	& 14.18 & 2~450~429.57333 \\
	$J_{\rm 2MASS}$	& 14.27 & 2~451~106.75840 \\
	$H_{\rm 2MASS}$& 13.72 & 2~451~106.75840 \\
	$K_{\rm DENIS}$	& 13.66 & 2~450~429.57333 \\
	$K_{\rm 2MASS}$& 13.50 & 2~451~106.75840 \\
	\hline
	\end{tabular}
\end{table}