\begin{table}
	\caption{Photometric calibration coefficients.}
	\label{tab:calcoeff}
	%\centering
\par
		\begin{tabular}{l r r r r r r}
		\hline\hline
		Field & ${\rm ZP}_V$ & ${\rm ZP}_I$ & $k_V$ & $k_I$ & ${\rm CT}_V$ & ${\rm CT}_I$ \\
		\hline
		1 & 27.477 & 26.629 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		2 & 27.529 & 26.643 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		3 & 27.529 & 26.643 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		4 & 27.529 & 26.643 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		5 & 27.532 & 26.665 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		6 & 27.532 & 26.665 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		7 & 27.532 & 26.679 & --0.160 & --0.090 & 0.04 & --0.04 \\
		\hline
		\end{tabular}
\end{table}