\begin{table}%t2
\caption{Stellar parameters of \ka\ and \wrc.}\label{tab:par}
%\centerline
 {\small
\begin{tabular}{lll}
\hline
\hline  
\rule[0mm]{0mm}{3.25mm}                     & \ka            & \wrc \\
\hline  
\rule[0mm]{0mm}{3.25mm}Spectral type        & Ofpe/WN9       & WN6(h?)\\  
\vinf\ [km~s$^{-1}$] & 400            & $\ge$1300\\
$\log~L\ [\Lsun]$   & $6.5 \pm 0.2$  & $6.3 \pm 0.3$\\
$^{a}\log~\Phi_{\rm{i}}\ [\rm s^{-1}]$ & $48.96$        & 50.12 \\
$A_{V}\ [{\rm mag}]$  & $27\pm 5$      & $26\pm 1$ \\
$E_{B~-~V}\ [{\rm mag}]$ & $8.0\pm 1$     & $7.6\pm 0.3$\\ 
$T_*$\ [kK]   & 25.1           & $\approx$50 \\
$\log~\dot{M}\ [\myr]$   & --4.4         & --4.0 \\
$R_\ast\ [{R_{\odot}}$]   & 92  & 20\\
\hline  
\end{tabular}}
\medskip
$^{a}$ $\Phi_{\rm{i}}$: number of H~ionizing photons per second. 
\end{table}