\begin{table}%t10
%\centering
\par
\caption{Adopted temperatures and absolute magnitudes.}\label{tab_teff_mv}
\begin{tabular}{llcc}
\hline\hline
Star & Sp. type & $M_V$ & $\log T_{\rm eff}~ {\rm (K)}$ \\
\hline
{\it Cygnus OB9 area}
27  & O6.5V   & --5.53 & 4.578 \\
62  & O8V     & --4.69 & 4.542 \\
68  & B1V     & --4.52 & 4.414 \\
82  & O9V     & --4.58 & 4.517 \\
101 & O7V     & --4.32 & 4.567 \\
108 & B1V     & --4.09 & 4.414 \\
137 & B0.5V   & --3.80 & 4.448 \\
138 & B0.5V   & --3.89 & 4.448 \\
142 & B1.5IV  & --3.26 & 4.344 \\
159 & O9.5V   & --3.92 & 4.504 \\
164 & O7V     & --4.10 & 4.567 \\
181 & B0III   & --3.69 & 4.419 \\
193 & B0.2III & --3.42 & 4.403 \\
206 & B0III   & --3.28 & 4.419 \\
232 & B1V     & --3.09 & 4.414 \\
 {\it Cygnus X North (DR 21) area}
\par
36  & B0II    & --5.67 & 4.409 \\
65  & B1III   & --4.47 & 4.329 \\
97  & B0III   & --4.65 & 4.419 \\
100 & O9V     & --4.57 & 4.517 \\
120 & B0Ib    & --4.19 & 4.399 \\
 {\it Field area}
10  & B1Ib      & --7.14 & 4.301 \\
44  & B0II      & --5.08 & 4.409 \\
45  & B0.2III   & --4.85 & 4.403 \\
50  & B3II      & --4.03 & 4.191 \\
60  & B0.2III   & --4.89 & 4.403 \\
64  & B0.2III   & --4.27 & 4.403 \\
71  & B2IV      & --3.96 & 4.312 \\
94  & B1III     & --4.28 & 4.329 \\
110 & B1III     & --4.25 & 4.329 \\
112 & B2V       & --4.00 & 4.354 \\
122 & B0.2IV    & --4.11 & 4.436 \\
128 & B0IIIe    & --4.21 & 4.419 \\
133 & B1III     & --3.80 & 4.329 \\
150 & O8V       & --3.64 & 4.543 \\
152 & O9.5V     & --4.10 & 4.504 \\
175 & B1III     & --3.45 & 4.329 \\
196 & B1V       & --3.28 & 4.414 \\
218 & B2V       & --3.18 & 4.354 \\
229 & B1V       & --3.35 & 4.414 \\
244 & B1II      & --3.13 & 4.315 \\
\hline 
\end{tabular} 
\end{table}