\begin{table*}
%\centering
\par
%\scriptsize
\caption{Atomic data for spectral lines of \ion{Si}{i} and \ion{Si}{ii} (last two entries). References to the $gf$-values are G: Garz (\cite{GA73}, experimental), K: Kurucz \& Peytremann
(\cite{KP75}), and N: NIST (\protect\url{http://www.physics.nist.gov/}). Values for $\log gf\varepsilon_\odot$ refer to our final atomic model, with \SH\ = 0.1.} \label{table1}
$$\scriptsize
\begin{tabular}{lrr@{ -- }lrrr@{~~}lc}
\noalign{\smallskip}\hline\hline\noalign{\smallskip}
 Mult    & $\lambda$~~~~~~  & \multicolumn{2}{c}{Line}   &  $E_{\rm low}$ & $\log C_6$ &  \multicolumn{2}{c}{$\log gf$} & $\log$  \\
 &    [\AA]~~~~   &   \multicolumn{2}{c}{ } &   [eV]  & &  &     & $gf\varepsilon_\odot$ \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
   2     &  4102.93  &  \Si{3{\rm p}}{1}{S}{}{0} &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}  &   1.909    &   --30.972  &  --3.14   & G   &   4.52  \\
   3     &  3905.53  &  \Si{3{\rm p}}{1}{S}{}{0}      &  \Si{4{\rm s}}{1}{P}{o}{1}  &   1.909    &   --30.917  &  --1.09   & G   &   6.41  \\
   4     & 12~103.56  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}   &   4.707    &   --30.759  &  --0.35   & N   &   7.15  \\
         & 11~991.57  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{0}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}   &   4.920    &   --30.760  &  --0.29   & N   &   7.26  \\
         & 12~031.54  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}   &   4.954    &   --30.743  &    0.41   & N   &   7.93  \\
         & 12~270.72  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}   &   4.954    &   --30.752  &  --0.35   & N   &   7.13  \\
         & 12~395.85  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}   &   4.954    &   --30.757  &  --1.53   & N   &   5.83  \\
   5     & 10~603.45  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{2}   &   4.707    &   --30.677  &  --0.32   & N   &   7.16  \\
         & 10~749.40  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{1}   &   4.707    &   --30.689  &  --0.54   & N   &   7.30  \\
         & 10~786.88  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{0}   &   4.707    &   --30.691  &  --0.42   & N   &   7.16  \\
         & 10~661.00  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{0}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{1}   &   4.920    &   --30.687  &  --0.41   & N   &   7.22  \\
         & 10~827.10  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{2}   &   4.954    &   --30.677  &    0.17   & N   &   7.71  \\
         & 10~979.34  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{P}{}{1}   &   4.954    &   --30.688  &  --0.32   & N   &   6.95  \\
   6     & 10~371.30  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{S}{}{1}   &   4.707    &   --30.659  &  --0.41   & N   &   6.65  \\
         & 10~288.90  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{0}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{S}{}{1}   &   4.920    &   --30.661  &  --0.89   & N   &   5.85  \\
         & 10~585.17  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{4{\rm p}}{3}{S}{}{1}   &   4.954    &   --30.659  &  --0.18   & N   &   7.36  \\
   9     &  5793.07  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{3}{D}{}{2}   &   4.707    &   --30.294  &  --2.06   & G   &   5.57  \\
  10     &  5645.61  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{3}{P}{}{2}   &   4.707    &   --30.294  &  --2.14   & G   &   5.47  \\
         &  5690.43  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{3}{P}{}{1}   &   4.707    &   --30.294  &  --1.87   & G   &   5.77  \\
         &  5701.11  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{3}{P}{}{0}   &   4.707    &   --30.294  &  --2.05   & G   &   5.55  \\
         &  5665.55  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{0}     &  \Si{5\rm p}{3}{P}{}{1}   &   4.920    &   --30.294  &  --2.04   & G   &   5.51  \\
         &  5708.40  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{5\rm p}{3}{P}{}{2}   &   4.954    &   --30.294  &  --1.47   & G   &   6.12  \\
  11     &  5622.23  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{3}{S}{}{1}   &   4.707    &   --30.294  &  --1.64   & N   &   4.46  \\
         &  5684.48  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{5\rm p}{3}{S}{}{1}   &   4.954    &   --30.294  &  --1.65   & G   &   5.93  \\
  11.04  &  4818.03  &  \Si{4{\rm s}}{3}{P}{o}{2}     &  \Si{6\rm p}{3}{D}{}{3}   &   4.954    &   --30.294  &  --1.57   & N   &   4.93  \\
  16     &  5948.54  &  \Si{4{\rm s}}{1}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{1}{D}{}{2}   &   5.082    &   --30.629  &  --1.23   & G   &   6.43  \\
  17     &  5772.15  &  \Si{4{\rm s}}{1}{P}{o}{1}     &  \Si{5\rm p}{1}{S}{}{0}   &   5.082    &   --30.287  &  --1.75   & G   &   5.89  \\
  17.09  &  4947.61  &  \Si{4{\rm s}}{1}{P}{o}{1}     &  \Si{6\rm p}{1}{S}{}{0}   &   5.082    &   --30.287  &  --1.81   & N   &   5.26  \\
  22     &  7415.96  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{2}   &  \Si{4\rm f}{1}{F}{}{3}   &   5.616    &   --29.969  &  --0.50   & K   &   6.80  \\
  23     &  7405.79  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{1}   &  \Si{4\rm f}{3}{F}{}{2}   &   5.614    &   --29.869  &  --0.82   & G   &   6.88  \\
  23     &  7415.36  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{2}   &  \Si{4\rm f}{3}{F}{}{2}   &   5.616    &   --29.869  &  --1.60   & K   &   5.84  \\
  26     &  7226.21  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{1}   &  \Si{4\rm f}{1}{D}{}{2}   &   5.614    &   --29.800  &  --1.51   & G   &   6.09  \\
  27     &  6244.47  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{2}   &  \Si{5\rm f}{1}{D}{}{2}   &   5.616    &   --29.868  &  --0.69   & K   &   6.22  \\
  28     &  6237.32  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{1}   &  \Si{5\rm f}{3}{F}{}{2}   &   5.614    &   --29.869  &  --0.53   & K   &   6.43  \\
  28     &  6243.82  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{2}   &  \Si{5\rm f}{3}{F}{}{3}   &   5.616    &   --29.868  &  --0.77   & K   &   6.26  \\
  29     &  6145.02  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{2}   &  \Si{5\rm f}{3}{G}{}{3}   &   5.616    &   --29.869  &  --0.82   & K   &   6.12  \\
  29     &  6155.14  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{3}   &  \Si{5\rm f}{3}{G}{}{4}   &   5.619    &   --29.869  &  --0.40   & K   &   6.73  \\
  30     &  6125.02  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{1}   &  \Si{5\rm f}{3}{D}{}{2}   &   5.614    &   --29.869  &  --0.93   & K   &   5.98  \\
  30     &  6142.49  &  \Si{3p^3}{3}{D}{o}{3}   &  \Si{5\rm f}{3}{D}{}{3}   &   5.619    &   --29.869  &  --0.92   & K   &   6.03  \\
  31     & 10~843.87  &  \Si{4{\rm p}}{1}{P}{}{1}      &  \Si{4\rm d}{1}{D}{o}{2}  &   5.863    &   --30.145  &    0.15   & N   &   7.42  \\
  32     & 10~627.66  &  \Si{4{\rm p}}{1}{P}{}{1}      &  \Si{4\rm d}{3}{P}{o}{2}  &   5.863    &   --30.692  &    0.00   & K   &   7.11  \\
  36     &  7680.27  &  \Si{4{\rm p}}{1}{P}{}{1}      &  \Si{5\rm d}{1}{D}{o}{2}  &   5.863    &   --29.656  &  --0.69   & G   &   6.94  \\
  43     &  8752.01  &  \Si{3\rm d}{1}{D}{o}{2}     &  \Si{4\rm f}{1}{F}{}{3}   &   5.871    &   --30.751  &  --0.52   & K   &   7.19  \\
  44     &  8742.46  &  \Si{3\rm d}{1}{D}{o}{2}     &  \Si{4\rm f}{3}{F}{}{3}   &   5.871    &   --30.916  &  --0.63   & K   &   7.10  \\
  50     &  7034.91  &  \Si{3\rm d}{1}{D}{o}{2}     &  \Si{5\rm f}{3}{G}{}{3}   &   5.871    &   --29.027  &  --0.88   & G   &   6.63  \\
  53     & 10~689.73  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}      &  \Si{4\rm d}{3}{F}{o}{2}  &   5.954    &   --29.964  &    0.01   & N   &   7.42  \\
  53     & 10~694.27  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}      &  \Si{4\rm d}{3}{F}{o}{3}  &   5.964    &   --29.944  &    0.16   & N   &   7.56  \\
  53     & 10~727.43  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}      &  \Si{4\rm d}{3}{F}{o}{4}  &   5.984    &   --29.907  &    0.27   & N   &   7.75  \\
  53     & 10~784.57  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}      &  \Si{4\rm d}{3}{F}{o}{2}  &   5.964    &   --29.965  &  --0.72   & N   &   6.81  \\
  53     & 10~882.83  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}      &  \Si{4\rm d}{3}{F}{o}{3}  &   5.984    &   --29.945  &  --0.73   & N   &   6.84  \\
  57     &  7918.38  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}      &  \Si{5\rm d}{3}{F}{o}{2}  &   5.954    &   --29.663  &  --0.61   & G   &   6.98  \\
  57     &  7932.35  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}      &  \Si{5\rm d}{3}{F}{o}{3}  &   5.964    &   --29.663  &  --0.47   & G   &   7.15  \\
  57     &  7944.00  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}      &  \Si{5\rm d}{3}{F}{o}{4}  &   5.984    &   --29.663  &  --0.31   & G   &   7.30  \\
  57     &  7970.30  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}      &  \Si{5\rm d}{3}{F}{o}{2}  &   5.964    &   --29.663  &  --1.47   & G   &   6.19  \\
  60     &  6976.51  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{1}      &  \Si{6{\rm d}}{3}{F}{o}{2}  &   5.954    &   --29.895  &  --1.17   & G   &   6.50  \\
  60     &  7003.57  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{2}      &  \Si{6{\rm d}}{3}{F}{o}{3}  &   5.964    &   --29.434  &  --0.91   & N   &   6.74  \\
  60     &  7005.89  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}      &  \Si{6{\rm d}}{3}{F}{o}{4}  &   5.984    &   --29.090  &  --0.75   & N   &   6.90  \\
  60.02  &  6741.63  &  \Si{4{\rm p}}{3}{D}{}{3}      &  \Si{8{\rm s}}{3}{P}{o}{2}  &   5.984    &   --29.853  &  --1.75   & G   &   5.94  \\
  79     &  8728.01  &  \Si{3{\rm d}}{3}{F}{o}{2}     &  \Si{5{\rm f}}{3}{F}{}{3}   &   6.191    &   --29.241  &  --0.61   & K   &   7.12  \\
  80     &  8595.97  &  \Si{3{\rm d}}{3}{F}{o}{3}     &  \Si{5{\rm f}}{3}{G}{}{4}   &   6.181    &   --29.125  &  --1.04   & K   &   6.64  \\
  81     &  7800.00  &  \Si{3{\rm d}}{3}{F}{o}{2}     &  \Si{6{\rm f}}{3}{F}{}{2}   &   6.191    &   --29.125  &  --1.29   & K   &   6.81  \\
  81     &  7849.97  &  \Si{3{\rm d}}{3}{F}{o}{3}     &  \Si{6{\rm f}}{3}{F}{}{2}   &   6.208    &   --29.125  &  --0.96   & K   &   6.79  \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
   2     &  6347.10  &  \Si{4{\rm s}}{2}{S}{}{1/2}    &  \Si{4{\rm p}}{2}{P}{o}{3/2}&   8.121    &   --30.200  &    0.15   & N   &   7.77  \\
   2     &  6371.36  &  \Si{4{\rm s}}{2}{S}{}{1/2}    &  \Si{4{\rm p}}{2}{P}{o}{1/2}&   8.121    &   --30.200  &  --0.08   & N   &   7.45  \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
\end{tabular}
$$
\end{table*}