\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{RLF at 1.4 GHz for the CIG sample.\label{tab_rlf}}
\begin{tabular}{lll}
\hline
\hline\\[-3mm]
\multicolumn{1}{c}{$\log{P_{1.4~{\rm{GHz}}}}$}&
\multicolumn{1}{c}{$\psi$} &
$N$ \\
(W~Hz$^{-1}$)  &  (Mpc$^{-3}$~mag$^{-1}$) & \\
\hline
\\[-3mm]
       19.25  &  $1.9(\pm 0.5)\times 10^{-3}$  & 24.6\\
       19.75  &  $2.6(\pm 5.5)\times 10^{-3}$  & 55.9\\
       20.25  &  $5.5(\pm 2.1)\times 10^{-3}$ &52.4\\
       20.75  &  $1.6(\pm 0.2)\times 10^{-3}$  & 188.0 \\
       21.25  &  $9.0(\pm 0.1)\times 10^{-4}$  & 144.6 \\
       21.75  &  $4.7(\pm 0.5)\times 10^{-4}$  &165.7 \\
       22.25  &  $5.9(\pm 0.1)\times 10^{-5}$  &39.8 \\
       22.75  &  $1.3(\pm 0.5)\times 10^{-5}$  & 10.0 \\
       23.25  &  $4.6(\pm 4.6)\times 10^{-6}$  &1.0\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}