\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption {Bivariate (optical, radio) luminosity function for the CIG sample.\label{tab_blf}}
\begin{tabular}{lrlllllllllllll}
\hline
\hline
 & $M$ & $-$16.25 & $-$16.75 & $-$17.25 & $-$17.75 & $-$18.25 & $-$18.75 & $-$19.25 & $-$19.75 & $-$20.25 & $-$20.75 & $-$21.25 & $-$21.75 & $-$22.25 \\
$\log(P)$ &&&&&&&&&&&&\\
\hline
%18.25 & 0.89   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.00  &  0.00  &  0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00 \\
18.75 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.00  &  0.00  &  0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00 \\
19.25 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.81   &  0.31   &   0.83  &  0.00  &  0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00\\
19.75 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.81   &  0.94   &  0.28   &   0.63  &  0.40  &  0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00 \\
20.25 && 2.00   & 0.00   &  0.00   &  0.37   &  0.42   &  0.26   &   0.16  &  0.13  &  0.35  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00 \\
20.75 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.25   &  0.46   &   0.70  &  0.65  &  0.77  & 0.47  & 0.45  & 0.31  & 0.00 \\
21.25 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.08   &  0.17   &   0.39  &  0.57  &  0.47  & 0.61  & 0.34  & 0.00  & 1.07 \\
21.75 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.12  &  0.24  &  0.35  & 0.73  & 0.83  & 1.22  & 0.00 \\
22.25 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.00  &  0.00  &  0.04  & 0.14  & 0.29  & 0.38  & 0.93 \\
22.75 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.00  &  0.00  &  0.00  & 0.04  & 0.10  & 0.09  & 0.00 \\
23.25 && 0.00   & 0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &  0.00   &   0.00  &  0.00  &  0.01  & 0.00  & 0.00  & 0.00  & 0.00 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}