\begin{table}%t6
\caption{Ranges of parameters that give acceptable fits (90\%-confidence) for each source.}\label{tab6}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c c c}
  \hline
  \hline
%&&&&& \\[-8pt]
Sources & $\Delta A_{\rm v}$ & $\Delta T_{\ast}$ & $\Delta\frac{{R}_{\ast}}{{D}_{\ast}}$ & $\Delta T_{\rm D}$ & $\Delta {R}_{{\rm D}}$ \\
%&&&&& \\[-8pt]
\hline
%&&&&& \\[-8pt]
IGR~J16195-4945 & 14.8--15.8 & 13~100--25~900 & $5.68\times10^{-{11}}          -6.68\times10^{-{11}}$ & 950--1460 & 3.9--6.6\\
IGR~J16207-5129 & 10.4--10.6 &25~200--36~000 & $9.36\times10^{-{11}} -1.05\times10^{-{10}}$ &&\\
IGR~J16318-4848 &16.6--17.4&19~300--24~500& $3.65\times10^{-{10}}-3.84\times10^{-{10}}$ &960--1260&8.8--11.8\\
IGR~J16320-4751 & 34.8--35.5 & 22~000--35~600&$1.33\times10^{-{10}} -1.69\times10^{-{10}}$ &&\\
IGR~J16358-4726 &17.1--18.1&19~500--36~000&$2.64\times10^{-{11}}-3.52\times10^{-{11}}$ &630--1020&8.0--13.8\\
IGR~J16418-4532 &13.6--14.7&10~600--36~000&$3.58\times10^{-{11}} -5.44\times10^{-{11}}$ &&\\
IGR~J16465-4507 & 5.0--6.1 &15~400--33~600 &$5.50\times10^{-{11}}-7.95\times10^{-{11}}$&&\\
IGR~J16479-4514 & 18.4--18.8&26~200--36~000&$9.48\times10^{-{11}}-1.13\times10^{-{10}}$ &&\\
IGR~J17252-3616 &20.3--21.0& 20~500--36~000&$7.17\times10^{-{11}}-9.48\times10^{-{11}}$ &&\\
IGR~J17391-3021 &8.8--9.4&16~100--32~200&$1.78\times10^{-{10}}-2.63\times10^{-{10}}$ &&\\
IGR~J17544-2619 &6.0--6.2&26~700--35~500&$1.18\times10^{-{10}}-1.38\times10^{-{10}}$&&\\
IGR~J19140+0951 &15.7--16.7&13~200--28~100&$1.71\times10^{-{10}}-2.53\times10^{-{10}}$&&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}