\begin{table}%t1
\caption{Cyg X-3 models.\label{Table:1} } % title of Table
%\centering
                          % used for centering table
\begin{tabular}{c c c c c }        % centered columns (4 columns)
\hline\hline                 % inserts double horizontal lines
 ${M_{\rm WR}}$ [${M_{\odot}}$]& ${M_{\rm CC}}$ [${M_{\odot}}$] & ${P_{i}}$ [h] & $\epsilon$ & Model \\    % table heading 
\hline                        % inserts single horizontal line
   10 & 1.4  & 4.8 & 1    & WRa \\
   10 & 1.4  & 4.8 & 0.1  & WRb \\
   10 & 1.4  & 4.8 & 0.01 & WRc \\      % inserting body of the table
\hline                                   %inserts single line
\end{tabular}
\end{table}