\begin{table}%t1
\par
\caption{\label{ech}Principle properties of the sample of 68 galaxies used in
  this study, ordered by increasing RA (see text).}
  \small%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
IAU ID & Internal ID & $z$ & $i$ & DC & $\Delta V_{\rm obs}\sin{(i)}$ & $V_{\rm flat}$ & $\Delta V_{\rm flat}$ & $M_K$ & $M_K^{c}$ & $\log{(M_{\rm stellar}/M_\odot)}$\\
\noalign{\smallskip}\hline
J030225.28+001325.1 & CFRS030085   & 0.6100 &  71 & RD~ & 127 & 170 &  23 &  --20.83  & --20.98 & 10.21  \\
J030228.72+001333.9 & CFRS030046   & 0.5120 &  66 & RD~ & 148 & 200 &  29 &  --21.68  & --21.82 & 10.64  \\
J030232.16+000639.1 & CFRS039003   & 0.6189 &  29 & RD~ & 110 & 290 &  79 &   99.99  &  99.99 & 99.99  \\
J030238.74+000611.5 & CFRS031032   & 0.6180 &  37 & PR  &  83 & 200 &  36 &  --22.64  & --22.70 & 11.00  \\
J030239.38+001327.1 & CFRS030523   & 0.6508 &  41 & CK  &  63 & 130 &  38 &  --21.55  & --21.61 & 10.48  \\
J030240.45+001359.4 & CFRS030508   & 0.4642 &  38 & CK  &  47 & 100 &  40 &  --20.34  & --20.40 & 10.00  \\
J030240.99+000655.4 & CFRS031016   & 0.7054 &  67 & CK  &  15 &  30 &  25 &  --21.24  & --21.25 & 10.37  \\
J030242.19+001324.3 & CFRS030488   & 0.6069 &  41 & CK  &  36 &  70 &  36 &  --20.84  & --20.89 & 10.20  \\
J030245.67+001027.9 & CFRS030645   & 0.5275 &  45 & CK  &  89 & 150 &  38 &  --21.34  & --21.42 & 10.40  \\
J030246.94+001032.6 & CFRS030619   & 0.4854 &  27 & RD~ &  70 & 210 &  76 &  --21.93  & --21.99 & 10.63  \\
J030248.41+000916.5 & CFRS031353   & 0.6340 &  57 & RD~ & 174 & 260 &  41 &  --22.42  & --22.54 & 10.85  \\
J030249.10+001002.1 & CFRS031349   & 0.6155 &  48 & PR  & 175 & 290 &  46 &  --22.92  & --23.01 & 11.04  \\
J030252.03+001033.4 & CFRS031309   & 0.6170 &  71 & CK  &  84 & 150 &  22 &  --22.91  & --23.05 & 11.03  \\\hline
J033210.25-274819.5 & CDFS4301297      & 0.6100 &  69 & PR  & 110 & 150 &  26 &  --20.83  & --20.96 & 10.29  \\
J033210.76-274234.6 & CDFS4402679      & 0.4180 &  26 & CK  & 186 & 550 & 123 &  --23.62  & --23.68 & 11.44  \\
J033212.39-274353.6 & CDFS3400803      & 0.4230 &  90 & RD~ & 105 & 180 &  22 &  --21.55  & --21.85 & 10.61  \\
J033213.06-274204.8 & CDFS3500001      & 0.4220 &  79 & CK  &  90 & 130 &  22 &  --20.56  & --20.73 & 10.19  \\
J033214.97-275005.5 & CDFS3300063      & 0.6680 &  22 & PR  &  62 & 190 &  90 &  --22.45  & --22.50 & 10.92  \\
J033217.62-274257.4 & CDFS3401109      & 0.6470 &  46 & CK  & 131 & 250 &  43 &  --21.15  & --21.24 & 10.38  \\
J033219.32-274514.0 & CDFS3400329      & 0.7250 &  72 & CK  & 116 & 270 &  29 &  --21.16  & --21.36 & 10.39  \\
J033219.61-274831.0 & CDFS3300651      & 0.6710 &  49 & PR  &  82 & 190 &  33 &  --20.90  & --20.98 & 10.27  \\
J033219.68-275023.6 & CDFS3202670      & 0.5610 &  58 & RD~ & 161 & 230 &  33 &  --22.30  & --21.42 & 10.88  \\
J033220.48-275143.9 & CDFS3202141      & 0.6790 &  63 & CK  &  39 &  70 &  24 &  --20.63  & --20.70 & 10.18  \\
J033224.60-274428.1 & CDFS3400618      & 0.5380 &  65 & CK  &  63 &  90 &  27 &  --20.35  & --20.44 & 10.08  \\
J033225.26-274524.0 & CDFS3400279      & 0.6660 &  60 & CK  &  47 &  80 &  26 &  --21.54  & --21.61 & 10.56  \\
J033226.23-274222.8 & CDFS3401338      & 0.6679 &  76 & PR  & 150 & 200 &  24 &  --21.93  & --22.13 & 10.72  \\
J033227.07-274404.7 & CDFS3400743      & 0.7390 &  84 & CK  &  71 & 110 &  21 &  --20.95  & --21.15 & 10.26  \\
J033228.48-274826.6 & CDFS3300684      & 0.6697 &  22 & CK  &  23 & 130 &  66 &  --21.68  & --21.73 & 10.63  \\
J033230.43-275304.0 & CDFS2200433      & 0.6460 &  70 & CK  & 219 & 380 &  29 &  --21.68  & --21.90 & 10.64  \\
J033230.57-274518.2 & CDFS2400243      & 0.6810 &  34 & CK  &  41 &  80 &  46 &  --22.86  & --22.91 & 11.08  \\
J033230.78-275455.0 & CDFS2102060      & 0.6870 &  66 & RD+ &  90 & 200 &  43 &  --21.82  & --21.96 & 10.66  \\
J033231.58-274121.6 & CDFS2500322      & 0.7047 &  42 & RD~ &  81 & 140 &  41 &  --20.51  & --20.57 & 10.10  \\
J033232.96-274106.8 & CDFS2500425      & 0.4690 &  16 & PR  &  31 & 210 & 117 &  --20.13  & --20.17 & 10.01  \\
J033233.90-274237.9 & CDFS2401349      & 0.6190 &  17 & PR  &  46 & 200 & 107 &  --21.82  & --21.96 & 10.66  \\
J033234.04-275009.7 & CDFS2300055      & 0.7030 &  59 & RD~ & 104 & 160 &  29 &  --20.50  & --20.60 & 10.09  \\
J033234.12-273953.5 & CDFS2500971      & 0.6280 &  32 & CK  &  25 & 110 &  44 &   99.99  &  99.99 & 99.99  \\
J033237.54-274838.9 & CDFS2300477      & 0.6650 &  31 & RD~ & 106 & 230 &  71 &  --21.98  & --22.03 & 10.70  \\
J033238.60-274631.4 & CDFS2301047      & 0.6220 &  60 & RD~ & 118 & 210 &  33 &  --21.45  & --21.57 & 10.53  \\
J033239.04-274132.4 & CDFS2500233      & 0.7330 &  43 & PR  &  58 & 130 &  39 &  --20.62  & --20.68 & 10.14  \\
J033239.72-275154.7 & CDFS2200829      & 0.4160 &  35 & CK  &  16 &  30 &  36 &  --20.94  & --20.98 & 10.31  \\
J033240.04-274418.6 & CDFS2400536      & 0.5223 &  16 & CK  & 108 & 470 & 214 &  --21.95  & --22.00 & 10.77  \\
J033241.88-274853.9 & CDFS2300404      & 0.6680 &  67 & RD+ &  80 & 120 &  27 &  --20.90  & --21.01 & 10.27  \\
J033243.62-275232.6 & CDFS2200611      & 0.6800 &  71 & PR  &  38 &  60 &  23 &  --19.94  & --20.01 &  9.86  \\
J033244.20-274733.5 & CDFS2300750      & 0.7365 &  39 & CK  &  46 & 170 &  40 &  --21.76  & --21.83 & 10.62  \\
J033245.11-274724.0 & CDFS2300800      & 0.4360 &  43 & RD~ &  95 & 270 &  44 &  --22.03  & --22.11 & 10.80  \\
J033248.28-275028.9 & CDFS1202537      & 0.4462 &  81 & PR  &  76 & 110 &  22 &  --20.38  & --20.54 & 10.09  \\
J033249.53-274630.0 & CDFS1302369      & 0.5230 &  46 & PR  &  74 & 150 &  39 &  --21.00  & --21.07 & 10.34  \\
J033250.24-274538.9 & CDFS1400714      & 0.7318 &  31 & CK  &  82 & 240 &  67 &  --20.59  & --20.65 & 10.12  \\
J033250.53-274800.7 & CDFS1301018      & 0.7370 &  62 & PR  &  71 & 110 &  26 &  --20.34  & --20.43 & 10.01  \\\hline
J221741.46+001854.8 & CFRS221119   & 0.5138 &  41 & RD~ & 135 & 250 &  47 &   99.99  &  99.99 & 99.99  \\
J221743.08+001508.3 & CFRS221064   & 0.5383 &  48 & PR  &  93 & 250 &  29 &  --21.64  & --22.74 & 10.53  \\
J221745.12+001447.4 & CFRS220975   & 0.4211 &  50 & CK  & 313 & 410 &  44 &  --22.53  & --22.64 & 10.95  \\
J221746.48+001653.5 & CFRS220919   & 0.4738 &  60 & CK  &  39 &  30 &  23 &  --19.53  & --19.55 &  9.67  \\
J221754.56+001900.3 & CFRS220619   & 0.4676 &  68 & PR  &  62 &  90 &  24 &  --19.33  & --19.42 &  9.63  \\
J221758.07+002137.5 & CFRS220504   & 0.5379 &  42 & RD~ &  93 & 170 &  42 &  --21.36  & --21.43 & 10.43  \\
J221802.92+001428.0 & CFRS220321   & 0.4230 &  42 & PR  & 104 & 220 &  46 &  --20.79  & --20.87 & 10.21  \\
J221803.55+002131.9 & CFRS220293   & 0.5420 &  45 & CK  &  89 & 160 &  40 &  --20.89  & --20.97 & 10.24  \\
\hline
J223241.45-603516.1 & HDFS4130     & 0.4054 &  36 & CK  &  90 & 220 &  53 &  --22.13  & --22.20 & 10.76  \\
J223245.56-603418.8 & HDFS4170     & 0.4602 &  51 & RD~ & 134 & 230 &  37 &  --22.60  & --22.70 & 10.96  \\
J223252.74-603207.3 & HDFS4040     & 0.4650 &  51 & PR  &  75 & 120 &  32 &  --20.04  & --20.11 &  9.88  \\
J223254.05-603251.6 & HDFS4090     & 0.5162 &  45 & CK  &  14 &  20 &  30 &  --19.83  & --19.85 &  9.80  \\
J223256.07-603148.8 & HDFS4020     & 0.5138 &  50 & RD~ &  88 & 140 &  36 &  --20.12  & --20.20 &  9.96  \\
J223256.08-603414.1 & HDFS5140     & 0.5649 &  50 & CK  & 171 & 220 &  42 &  --20.46  & --20.56 & 10.04  \\
J223257.52-603305.9 & HDFS5030     & 0.5821 &  25 & CK  &  31 & 130 &  69 &  --22.68  & --22.73 & 10.94  \\
J223258.01-603525.9 & HDFS4180     & 0.4647 &  64 & RD~ & 104 & 140 &  26 &  --20.38  & --20.49 & 10.04  \\
J223258.23-603331.4 & HDFS4070     & 0.4230 &  40 & CK  &  36 &  70 &  43 &  --19.67  & --19.72 &  9.75  \\
J223300.09-603529.9 & HDFS5190     & 0.6952 &  59 & RD~ & 144 & 230 &  23 &  --21.92  & --22.04 & 10.64  \\
J223302.45-603346.5 & HDFS5150     & 0.6956 &  42 & PR  &  51 & 120 &  39 &  --21.02  & --21.09 & 10.27  \\\hline
\end{tabular} 
\end{table}