\begin{table}%t1
\par
\caption{Harmonic oscillations detected in the light curve of Feige
48.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c}
\hline\hline
{ID}&{Frequency}&{Period}&{Amplitude}&{Spacing}&{\citet{reed2004}}\\
&{(mHz)}&{(s)}&{(\%)}&{($\mu$Hz)}&{Period (s)}\\
\hline $f_{1}^{-}$&2.91522&343.027&0.071&$+$25.0&{...}\\
$f_{1}$&2.89020&345.997&0.111&...&{...}\\
\noalign{\smallskip}
$f_{2}^{-}$&2.90640&344.068&0.411&+28.9&{344.08}\\
$f_{2}$&2.87745&347.530&0.640&...&{347.56}\\
$f_{2}^{+}$&2.85107&350.746&0.165&$-$26.4&{350.75}\\
\noalign{\smallskip}
$f_{3}$ or $f_{1}^{+}$&2.83728&352.450&0.116&$-$52.9&{352.40}\\
\noalign{\smallskip}
$f_{4}^{-}$&2.67180&374.280&0.039&+29.5&{...}\\
$f_{4}$&2.64228&378.461&0.131&...&{378.50}\\
$f_{4}^{+}$&2.61105&382.988&0.043&$-$31.2&{...}\\
\hline
\end{tabular}
\label{per_feige}
\end{table}