\begin{table}%t3
\caption{Abundances ($\log(N_{\rm X}/N_{\rm tot})$) of the observed stars.}
\label{abundance_table}
\par
\small%\centerline
 { {
\begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline
\hline
\multicolumn{2}{c}{ } & \multicolumn{8}{c}{``Normal'' A$-$type stars} & Solar \\
At.N.&Element& HD~72846    & HD~73345     & HD~73450     & HD~73574     & HD~74028     & HD~74050     & HD~74587     & HD~74718 & abundances \\
\hline
3 & Li      &$<$$-8.08(-;1) $&$<$$-8.33(-;1) $&$<$$-8.70(-;1) $&$<$$-8.38(-;1) $&              &              &$<$$-8.41(-;1) $&$<$$-8.26(-;1) $&$-10.99$\\  
6 & C       &$-3.58(-;1)  $&$-3.44(12;3) $&$-3.27(-;1)  $&$-3.36(18;2) $&$-3.39(08;2) $&$-3.52(-;1)  $&$-3.49(01;2) $&$-3.51(04;2) $&$-3.65 $\\  
8 & O       &$-3.18(-;1)  $&$-3.22(01;2) $&              &              &              &$-3.70(-;1)  $&$-3.30(-;1)  $&              &$-3.38 $\\  
11& Na      &$-5.44(01;2) $&$-5.37(01;2) $&$-6.28(-;1)  $&$-5.57(02;2) $&$-5.98(-;1)  $&$-5.64(13;2) $&$-5.61(02;2) $&$-5.70(14;2) $&$-5.87 $\\  
12& Mg      &$-4.18(08;3) $&$-4.18(02;3) $&$-5.02(18;2) $&$-4.37(04;3) $&$-4.86(08;3) $&$-4.22(05;4) $&$-4.56(08;3) $&$-4.52(01;2) $&$-4.51 $\\  
14& Si      &$-4.62(16;2) $&$-4.67(-;1)  $&$-4.13(-;1)  $&$-4.19(-;1)  $&$-4.17(-;1)  $&$-4.37(-;1)  $&$-4.16(-;1)  $&$-4.25(-;1)  $&$-4.53 $\\  
16& S       &$-4.71(04;2) $&$-4.44(03;4) $&$-4.35(-;1)  $&$-4.61(02;2) $&$-4.26(01;2) $&              &$-4.50(04;2) $&$-4.28(11;2) $&$-4.90 $\\  
20& Ca      &$-5.17(-;1)  $&$-5.39(09;6) $&$-5.95(06;4) $&$-5.86(16;5) $&$-5.37(16;2) $&$-6.13(06;2) $&$-5.49(15;6) $&$-5.68(02;3) $&$-5.73 $\\  
21& Sc      &$-8.88(-;1)  $&$-8.63(07;3) $&$-8.57(14;3) $&$-8.89(02;3) $&$-8.35(-;1)  $&$-8.96(27;3) $&$-8.56(-;1)  $&$-8.69(14;2) $&$-8.99 $\\  
22& Ti      &$-6.88(03;5) $&$-6.95(06;6) $&$-7.30(11;5) $&$-6.98(09;5) $&$-6.78(-;1)  $&$-7.08(15;5) $&$-6.83(16;3) $&$-6.93(10;5) $&$-7.14 $\\  
24& Cr      &$-6.23(06;3) $&$-6.22(08;2) $&$-6.56(08;3) $&$-6.19(16;3) $&$-6.23(12;4) $&$-6.48(10;3) $&$-6.05(13;4) $&$-6.44(20;5) $&$-6.40 $\\  
25& Mn      &              &$-6.37(-;1)  $&$-6.88(-;1)  $&$-6.52(02;2) $&$-6.77(-;1)  $&$-6.61(-;1)  $&$-6.62(04;2) $&$-6.71(-;1)  $&$-6.65 $\\  
26& Fe      &$-4.55(18;42)$&$-4.33(11;61)$&$-4.62(09;15)$&$-4.49(10;30)$&$-4.50(09;18)$&$-4.44(13;16)$&$-4.28(10;33)$&$-4.61(11;26)$&$-4.59 $\\  
28& Ni      &$-5.70(18;2) $&$-5.58(11;4) $&$-5.82(16;2) $&$-5.62(08;4) $&$-5.93(14;3) $&$-5.60(15;3) $&$-5.84(-;1)  $&$-5.68(02;3) $&$-5.81 $\\  
39& Y       &$-9.75(-;1)  $&$-9.46(-;1)  $&$-9.83(-;1)  $&$-9.20(-;1)  $&$-9.56(-;1)  $&$-9.26(-;1)  $&$-9.13(-;1)  $&$-9.10(-;1)  $&$-9.83 $\\  
56& Ba      &$-9.48(-;1)  $&$-9.30(06;2) $&$-9.50(02;2) $&$-8.98(04;2) $&$-9.65(-;1)  $&$-9.52(01;2) $&$-8.96(25;2) $&$-9.15(-;1)  $&$-9.87 $\\  
\hline
&   \Teff   & 8045	   & 7993         & 7270	 & 7662         & 7750	       & 7872	      & 7500         & 7600	    & \\
&   \logg   & 3.50	   & 3.96         & 4.20	 & 4.00         & 4.50	       & 3.66	      & 4.20         & 4.00	    & \\
&   \vmic   & 2.5	   & 2.6	  & 2.7	         & 2.6          & 2.6	       & 2.6	      & 2.7          & 2.7	    & \\
&   \vsini  & 119	   & 85	          & 138	         & 102          & 150	       & 188	      & 90	     & 155	    & \\
\hline
\multicolumn{2}{c}{ } & \multicolumn{7}{c}{F$-$type stars} & \multicolumn{1}{c}{Am star} & Solar \\
At.N.&Element& HD~72757    & HD~73175     & HD~73746     & HD~73798	& HD~73993     & HD~74135     & HD~74589     & HD~74656 & abundances \\
\hline
3 & Li      &              &              &$<$$-8.70(-;1) $&		&	       &$<$$-8.47(-;1) $&$<$$-8.35(-;1) $&$-8.61(-;1)  $&$-10.99$\\  
6 & C	    &$-3.71(16;2) $&$-3.36(01;2) $&$-3.39(-;1)  $&		&	       &$-3.30(14;2) $&$-3.19(18;2) $&$-4.09(-;1)  $&$-3.65 $\\  
7 & N	    &              &              &              &		&	       &  	      &	             &$-3.98(-;1)  $&$-4.26 $\\  
8 & O	    &              &              &$-3.30(-;1)  $&		&	       &$-3.40(-;1)  $&$-3.36(-;1)  $&$-3.88(-;1)  $&$-3.38 $\\  
11& Na      &$-5.61(-;1)  $&$-5.81(01;2) $&$-5.45(13;2) $&		&	       &$-5.73(24;2) $&$-5.73(07;2) $&$-5.35(01;2) $&$-5.87 $\\  
12& Mg      &$-4.56(14;2) $&$-4.38(07;2) $&$-4.50(11;5) $&$-4.76(23;2) $&$-4.57(-;1)  $&$-4.14(09;2) $&$-4.25(02;2) $&$-4.73(11;3) $&$-4.51 $\\  
13& Al      &		   &	          &              &		&	       &  	      &	             &$-5.15(-;1)  $&$-5.67 $\\  
14& Si      &$-4.23(06;3) $&$-4.39(-;1)  $&$-4.29(-;1)  $&$-4.09(-;1)  $&$-4.34(-;1)  $&$-4.14(-;1)  $&$-4.20(-;1)  $&$-4.37(-;1)  $&$-4.53 $\\  
16& S	    &$-4.62(01;2) $&$-4.55(-;1)  $&$-4.54(05;5) $&		&	       &$-4.62(05;2) $&$-4.44(07;2) $&$-4.52(04;5) $&$-4.90 $\\  
20& Ca      &$-5.60(11;6) $&$-5.41(03;3) $&$-5.68(16;8) $&$-5.38(15;5) $&$-5.65(-;1)  $&$-5.45(14;4) $&$-5.53(05;7) $&$-6.34(13;3) $&$-5.73 $\\  
21& Sc      &$-9.07(-;1)  $&$-8.66(-;1)  $&$-8.98(10;3) $&$-9.20(-;1)  $&$-8.90(-;1)  $&$-8.48(15;4) $&$-8.43(25;3) $&$-9.27(-;1)  $&$-8.99 $\\  
22& Ti      &$-7.03(16;5) $&$-6.90(15;3) $&$-6.68(13;3) $&$-6.90(-;1)  $&$-7.18(-;1)  $&$-7.03(09;6) $&$-6.92(11;7) $&$-6.90(16;18)$&$-7.14 $\\  
23& V	    &		   &	          &              &		&	       &  	      &	             &$-7.06(-;1)  $&$-8.04 $\\  
24& Cr      &$-6.72(08;3) $&$-6.55(01;2) $&$-6.20(23;6) $&$-6.64(36;4) $&	       &$-6.16(12;3) $&$-6.26(20;4) $&$-5.72(10;11)$&$-6.40 $\\  
25& Mn      &$-6.92(-;1)  $&$-6.98(08;2) $&$-6.46(01;2) $&$-6.36(-;1)  $&	       &$-6.42(11;3) $&	             &$-6.27(11;5) $&$-6.65 $\\  
26& Fe      &$-4.50(08;31)$&$-4.52(08;14)$&$-4.46(08;49)$&$-4.47(06;17)$&$-4.47(08;6) $&$-4.45(11;60)$&$-4.51(11;53)$&$-4.11(13;74 $&$-4.59 $\\  
27& Co      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-5.38(-;1)  $&$-7.12 $\\  
28& Ni      &$-5.57(-;1)  $&$-5.68(05;3) $&$-5.38(12;5) $&$-6.20(07;2) $&$-6.15(-;1)  $&$-5.53(10;4) $&$-5.90(17;4) $&$-5.00(08;15)$&$-5.81 $\\  
29& Cu      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-6.92(-;1)  $&$-7.83 $\\  
30& Zn      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-6.77(-;1)  $&$-7.44 $\\  
38& Sr      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-8.23(-;1)  $&$-9.12 $\\
39& Y	    &$-10.07(-;1) $&$-9.39(-;1)  $&$-9.35(01;2) $&$-9.20(-;1)  $&	       &$-9.46(-;1)  $&$-8.99(-;1)  $&$-8.92(11;3) $&$-9.83 $\\  
40& Zr      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-8.62(-;1)  $&$-9.45 $\\  
56& Ba      &$-9.12(06;2) $&$-9.64(-;1)  $&$-9.02(12;2) $&$-8.78(-;1)  $&$-9.48(-;1)  $&$-9.10(-;1)  $&$-9.14(-;1)  $&$-8.46(23;3) $&$-9.87 $\\  
57& La      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.22(14;3) $&$-10.91$\\  
58& Ce      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.11(08;3) $&$-10.46$\\  
60& Nd      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.27(13;5) $&$-10.59$\\  
62& Sm      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.89(-;1)  $&$-11.03$\\  
63& Eu      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.89(-;1)  $&$-11.52$\\  
68& Er      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.53(-;1)  $&$-11.11$\\  
70& Yb      &		   &	          &  	         &		&	       &  	      &	             &$-9.46(-;1)  $&$-10.96$\\  \hline
&   \Teff   & 7400         & 7660	  & 7440         & 7328	        & 7138         & 7400	      & 7550         & 7800	    &	     \\
&   \logg   & 3.60         & 3.94	  & 4.08	 & 3.95	        & 3.92         & 4.00	      & 4.03         & 3.99	    &	     \\
&   \vmic   & 2.7          & 2.6	  & 2.7	         & 2.7	        & 2.8	       & 2.7	      & 2.7          & 3.6	    &	     \\
&   \vsini  & 179          & 163	  & 95	         & 200	        & 240	       & 100	      & 127          & 25	    &	     \\
\hline
\end{tabular}}}
\medskip
The estimated internal error (in parenthesis) is in units of 0.01~dex. The internal 
error associated with the derived abundance of each element is the standard deviation from the 
mean abundance of the selected lines of that element. For comparison, the solar abundances 
\citep{asplundetal2005} are given in the last column. At.N. gives the Atomic Numbers of the 
elements. Abundances obtained from just one line have no error~($-$;~1). Upper limits are 
denoted by~$<$. The second number in the brackets is the number of lines used to derive the mean abundance.
\end{table}