\begin{table}%t2
%\begin{center}
\par
\caption{Correlation coefficients, $1\sigma$ uncertainties of the correlation coefficients and false alarm probability for the combined
data set (1874--2004).}
\begin{tabular}[h]{l|llll|llll|llll|c}
\hline\hline
& \multicolumn{4}{|c|}{$N$} & \multicolumn{4}{|c|}{$S$} & \multicolumn{4}{|c|} {$\langle N+S\rangle$} & \\
& $r_{\rm c}$ & $\delta_{-}$ & $\delta_{+}$ & \multicolumn{1}{l|}{$P_{\rm f}$} & $r_{\rm c}$ & $\delta_{-}$ & $\delta_{+}$ & \multicolumn{1}{l|}{$P_{\rm f}$} & $r_{\rm c}$ & $\delta_{-}$ & $\delta_{+}$ &
\multicolumn{1}{l|}{$P_{\rm f}$} &\\
\hline
$\langle l \rangle$ vs.\ $A_{\rm tot}$ & 0.74 & 0.21 & 0.12 & 0.01 & 0.91 & 0.09 & 0.05 & $1\times10^{-4}$ &
0.87 & 0.12 & 0.06 & $5\times10^{-4}$ & X\\
$\sigma$ vs.\ $A_{\rm tot}$ & 0.71 & 0.22 & 0.14 & 0.01 & 0.88 & 0.11 & 0.06 & $3\times10^{-4}$ & 0.83 & 0.15 & 0.08 & $1\times10^{-3}$ & \\
$\sigma$ vs.\ $\langle l \rangle$ & 0.93 & 0.07 & 0.03 & $3\times 10^{-5}$ & 0.85 & 0.13 & 0.07 & $1\times10^{-3}$ & 0.97 & 0.03 & 0.02 & $1\times 10^{-6}$ & X \\
$s$ vs.\ $A_{\rm tot}$ & 0.22 & 0.35 & 0.30 & 0.52 & 0.57 & 0.29 & 0.19 & 0.07 & 0.52 & 0.30 & 0.21 & 0.10 &\\
$s$ vs.\ $\langle l \rangle$ & $-0.15$ & 0.32 & 0.35 &  0.65 & 0.41 & 0.33 & 0.25 & 0.21 & 0.39 & 0.33 & 0.25 & 0.24 &\\
$s$ vs.\ $\sigma$ & 0.02 & 0.34 & 0.34 &  0.95 & 0.70 & 0.23 & 0.14 & 0.02 & 0.53 & 0.30 & 0.21 & 0.09 & X\\
$k$ vs.\ $A_{\rm tot}$ & 0.16 & 0.35 & 0.31 &  0.64 & 0.60 & 0.27 & 0.18 & 0.05 & 0.47 & 0.31 & 0.23 & 0.14 &\\
$k$ vs.\ $\langle l \rangle$ & $-0.37$ & 0.26 & 0.34 &  0.26 & 0.46 & 0.32 & 0.23 & 0.15 & 0.14 & 0.35 & 0.32 & 0.67 &\\
$k$ vs.\ $\sigma$ & $-0.17$ & 0.31 & 0.35 & 0.61 & 0.42 & 0.33 & 0.24 & 0.20 & 0.16 & 0.35 & 0.31 & 0.64 &\\
$k$ vs.\ $s$ & 0.76 & 0.19 & 0.11 &  $6\times 10^{-3}$ & 0.66 & 0.25 & 0.16 & 0.03 & 0.70 & 0.23 & 0.14 & 0.02 & X\\
\hline
\end{tabular}
\label{tab:table2}
%\end{center}
\par
\end{table}