\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Spectral parameters of the 12 sources studied with \swift/XRT.}\label{tab:specres}
\small\begin{tabular}{lllll} 
\hline\hline           
Name & \nh & $\Gamma$ & Flux$^\star$ & Lumin.$^\dagger$ \\
(IGR)  & $\times10^{22}$ cm$^{-2}$ & &  & \\ 
\hline \noalign{\smallskip} 
J02343+3229   & $2.2\pm0.4$ & $1.3\pm0.2$ & $1.0\times10^{-11}$ &$ 6.7\times10^{42}$\\[1mm]
J09523$-$6231 & $\rm 8_{-4}^{+5}$ & $\rm 2.3_{-1.1}^{+1.3}$ &$ 9.1\times10^{-12}$ & $1.5\times10^{43}$\\[1mm]
J10147$-$6354 & $\rm 2.0_{-1.1}^{+1.6}$ & $\rm 1.7_{-0.8}^{+0.9}$ & $2.1\times10^{-12}$ & $2.5\times10^{32}$\\[1mm]
J11187$-$5438 & $\rm 0.28_{-0.07}^{+0.08}$ & $1.5\pm0.14$ & $3.4\times10^{-12}$  & $4.1\times10^{32}$\\[1mm]
J13149+4422   & $\rm 5.2_{-1.0}^{+1.5}$ & $\rm 1.7_{-0.3}^{+0.4}$ & $1.2\times10^{-11}$ &  $4.1\times10^{43}$\\[1mm]
J14579$-$4308 & $20\pm4$& $2.9\pm0.6$ & $1.8\times10^{-11}$  & $1.2\times10^{43}$\\[1mm]
J16385$-$2057 & $0.21\pm0.04$ & $2.1\pm0.1$ & $7.7\times10^{-12}$ & $1.4\times10^{43}$\\[1mm]
J18490$-$0000 & $5\pm2$ & $\rm 1.8_{-0.6}^{+0.7}$ & $6.4\times10^{-12}$ & $7.6\times10^{32}$\\[1mm]
J18559+1535 &  $0.7\pm0.1$ & $1.6\pm0.1$ & $1.4\times10^{-11}$ & $2.5\times10^{44}$\\[1mm]
J19308+0530 &   $<$$0.3^\ddag$ & $\rm 3.0_{-0.5}^{+1.4}$ & $8.2\times10^{-14}$ & $9.8\times10^{30}$\\[1mm]
J19378$-$0617 &  $0.15\pm0.05$ & $2.5\pm0.2$ & $4.4\times10^{-11}$ & $1.3\times10^{43}$\\[1mm]
J23524+5842 &  $\rm 6_{-2}^{+4}$ & 2 {\it{frozen}} & $2.9\times10^{-12}$  & $3.4\times10^{32}$\\[1mm]
\hline 
\end{tabular}
\begin{list}{}{}
\item[$^{\star}$]2--10~keV unabsorbed (erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$).
\item[$^\dagger$]2--10~keV unabsorbed luminosity (erg~s$^{-1}$).
\item[$^\ddag$]90$\%$ upper limit.
\end{list}
\end{table}