\begin{table}%t3
%\centering
\par
   \caption{\label{multsign} List of relevant parameters for known planetary systems.} 
\begin{tabular}{lccccc}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
              Planet & $d$ & $M_\star$ & $M_{\rm p}\sin i$  & $a$ & $\alpha$  \\
               & (pc) & ($M_\odot$) &  ($M_{\rm J}$) & (AU) & ($\mu$as) \\
                            \noalign{\smallskip}
       \hline%\noalign{\smallskip}
       \noalign{\smallskip}
         GJ 876b  &    4.72  & 0.32   &    1.93   &    0.21  &    265.6 \\
         GJ 876c  &          &        &    0.56   &    0.13  &     48.0 \\
         GJ 876d  &          &        &    0.02   &    0.02  &      0.2 \\
         GJ 581b  &    6.26  & 0.31   &    0.05   &    0.04  &      1.0 \\
         GJ 581c  &          &        &    0.02   &    0.07  &      0.6 \\
         GJ 581d  &          &        &    0.02   &    0.25  &      3.1 \\
       HD 69830b  &   12.60  & 0.86   &    0.03   &    0.08  &      0.2 \\
       HD 69830c  &          &        &    0.04   &    0.19  &      0.7 \\
       HD 69830d  &          &        &    0.06   &    0.63  &      3.4 \\
         55 Cncb  &   13.40  & 1.03   &    0.78   &    0.11  &      6.7 \\
         55 Cncc  &          &        &    0.22   &    0.24  &      3.9 \\
         55 Cncd  &          &        &    3.92   &    5.26  &   1534.0 \\
         55 Cnce  &          &        &    0.05   &    0.04  &      0.1 \\
 $\upsilon$ Andb  &   13.47  & 1.27   &    0.69   &    0.06  &      2.4 \\
 $\upsilon$ Andc  &          &        &    1.98   &    0.83  &     95.1 \\
 $\upsilon$ Andd  &          &        &    3.95   &    2.51  &    575.3 \\
         47 Umab  &   13.97  & 1.03   &    2.60   &    2.11  &    376.7 \\
         47 Umac  &          &        &    1.34   &    7.73  &    347.5 \\
      HD 160691b  &   15.30  & 1.08   &    1.67   &    1.50  &    153.0 \\
      HD 160691c  &          &        &    3.10   &    4.17  &    781.1 \\
      HD 160691d  &          &        &    0.04   &    0.09  &      0.2 \\
      HD 160691e  &          &        &    0.52   &    0.92  &     29.1 \\
      HD 190360c  &   15.89  & 1.04   &    0.06   &    0.13  &      0.5 \\
      HD 190360b  &          &        &    1.50   &    3.92  &    365.7 \\
      HD 128311b  &   16.60  & 0.80   &    2.18   &    1.10  &    174.8 \\
      HD 128311c  &          &        &    3.21   &    1.76  &    415.1 \\
       HD 82943b  &   27.46  & 1.18   &    1.75   &    1.19  &     64.7 \\
       HD 82943c  &          &        &    2.01   &    0.75  &     46.6 \\
       HD 37124c  &   33.00  & 0.91   &    0.68   &    3.19  &     75.0 \\
       HD 37124b  &          &        &    0.61   &    0.53  &     11.1 \\
       HD 37124d  &          &        &    0.60   &    1.64  &     33.8 \\
       HD 11964b  &   33.98  &1.13    &    0.11   &    0.23  &      0.7 \\
       HD 11964c  &          &        &    0.70   &    3.17  &     58.0 \\
      HD 169830b  &   36.32  & 1.40   &    2.88   &    0.81  &     46.0 \\
      HD 169830c  &          &        &    4.04   &    3.60  &    285.4 \\
      HD 217107b  &   37.00  & 1.02   &    1.33   &    0.07  &      2.6 \\
      HD 217107c  &          &        &    2.50   &    4.41  &    292.3 \\
       HD 12661b  &   37.16  &1.07    &    2.30   &    0.83  &     47.6 \\
       HD 12661c  &          &        &    1.57   &    2.56  &    101.0 \\
      HD 168443b  &   37.88  & 1.06   &    8.02   &    0.30  &     59.8 \\
      HD 168443c  &          &        &   18.10   &    3.91  &   1314.1 \\
       HD 38529b  &   42.43  & 1.39   &    0.78   &    0.13  &      1.7 \\
       HD 38529c  &          &        &   12.70   &    3.68  &    789.4 \\
      HD 155358b  &   42.70  & 0.87   &    0.89   &    0.63  &     15.1 \\
      HD 155358c  &          &        &    0.50   &    1.22  &     16.6 \\
      HD 202206b  &   46.34  & 1.13   &   17.40   &    0.83  &    273.0 \\
      HD 202206c  &          &        &    2.44   &    2.55  &    117.9 \\
      HIP 14810b  &   52.90  & 0.99   &    3.84   &    0.07  &      5.1 \\
      HIP 14810c  &          &        &    0.76   &    0.41  &      5.9 \\
      HD 74156b   &   64.56  & 1.05   &    1.88   &    0.29  &      8.0 \\  
      HD 74156d   &          &        &     0.4   &    1.04  &      6.1 \\ 
      HD 74156c   & 	     &        &    8.03   &    3.85  &    456.1 \\ 
      HD 108874c  &   68.50  & 1.00   &    1.02   &    2.68  &     39.9 \\
      HD 108874b  &          &        &    1.36   &    1.05  &     20.9 \\
       HD 73526b  &   99.00  & 1.02   &    2.90   &    0.66  &     18.6 \\
       HD 73526c  &          &        &    2.50   &    1.05  &     25.5 \\
      \hline\noalign{\smallskip}
      \end{tabular}
\end{table}