\begin{table}%t6
\caption{Observed $\omega(\theta)$ amplitudes~$A$ for  our F02~wide field.}
        \label{amplitude}
 %\centering
\small
  \begin{tabular}{ccc}
\hline
\hline 
Magnitude &\multicolumn{2}{c}{0226-04 (F02)} \\
          & $N$ & $A$  $\pm$  $dA$  \\
\hline 
$K <$ 17.25 &  561 & 40.68    $\pm$   9.24    \\
$K <$ 17.75 &  902 & 28.97    $\pm$   3.25    \\
$K <$ 18.25 & 1486 & 16.92    $\pm$   3.32    \\ 
$K <$ 18.75 & 2427 & 17.39    $\pm$   3.41    \\
$K <$ 19.25 & 3661 & 13.91    $\pm$   2.67    \\
$K <$ 19.75 & 5470 & 13.33    $\pm$   2.66    \\
$K <$ 20.25 & 8059 & 13.49    $\pm$   1.57    \\
            \hline
\end{tabular}
\end{table}