\begin{table}%T5
\caption{Millimeter continuum parameters for NGC~6334I(N).}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lrrr}
\hline \hline
Source & $S_{\rm{peak}}(3.4~\rm{mm})$ & $S_{\rm{peak}}(1.4~\rm{mm})$ &$\alpha$ \\
       & [mJy/beam]                  & [mJy/beam] & \\
\hline
mm1 & 36.6 & 1077    & 3.7 \\
mm2 & 14.2 & 524$^a$ & \\
mm3 & 14.2 & 524$^a$ & \\
mm6 & 17.1 & 285     & 3.1 \\
\hline  
\end{tabular}}
\smallskip
 $^a$ The sources mm2 and mm3 are merged in the 1.4~mm dataset.  
\label{6334in_fluxes}
\end{table}