\begin{table}%t2
\caption{Configurations used in full calculation.}\label{tab:conf_used}
%\centering
\small
\begin{tabular}{ll@{\extracolsep{1.0cm}}l@{\extracolsep{0.4cm}}l} 
\hline \hline
%&&& \\[-8pt]
3p$^6$ 3d$^2$ & 3p$^6$ 4p$^2$ & 3p$^4$ 3d$^4$     & 3p$^4$ 3d$^2$4s5d \\ 
3p$^6$ 3d4s & 3p$^6$ 4p4f & 3p$^4$ 3d$^3$4s   & 3p$^4$ 3d$^2$4p4f \\
3p$^6$ 3d4d & 3p$^6$ 4d$^2$ & 3p$^4$ 3d$^3$4d   & 3p$^4$ 3d$^2$4p$^2$ \\
3p$^6$ 3d5d & 3p$^6$ 4d5d & 3p$^4$ 3d$^3$5d   & 3p$^4$ 3d$^2$4d$^2$ \\
3p$^6$ 4s$^2$ & 3p$^6$ 4f$^2$ & 3p$^4$ 3d$^2$4s$^2$ & 3p$^4$ 3d$^2$4f$^2$ \\
3p$^6$ 4s4d & 3p$^6$ 5d$^2$ & 3p$^4$ 3d$^2$4s4d & 3p$^4$ 3d$^2$5d$^2$ \\
3p$^6$ 4s5d &&& \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}