\begin{table} 
 \caption{\label{BIGtable}Line data, equivalent widths, veiling factors and 1D~abundances of CS 22876-032A,~B.}  
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llllrrrrrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
Specie & $\lambda$  & $\chi$  & $\log gf$ & {\it EW}$_{\rm A,obs}$ & $f_{\rm A,1D}$ & $A$(X)$_{\rm A,1D}$ & {\it EW}$_{\rm B,obs}$ & $f_{\rm B,1D}$ & $A$(X)$_{\rm B,1D}$\\
  & (nm) & (eV) &  & (pm) &  & (dex)  & (pm) &   & (dex) \\
\hline
\ion{Na}{i}~ & 588.9951 & 0.000 &  0.112 & 1.40 & 1.35 &  2.63 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Na}{i}~ & 589.5924 & 0.000 & --0.191 & 0.79 & 1.35 &  2.64 & 0.49 & 3.87 &  2.54 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Mg}{i}~ & 333.6674 & 2.720 & --1.230 & 1.07 & 1.32 &  4.57 & 0.90 & 4.16 &  4.68 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 382.9355 & 2.710 & --0.207 & 5.01 & 1.31 &  4.41 & 2.06 & 4.24 &  4.29 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 383.2304 & 2.710 &  0.146 & 6.03 & 1.31 &  4.29 & 2.87 & 4.25 &  4.35 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 383.8290 & 2.720 &  0.415 & 6.89 & 1.30 &  4.21 & 2.77 & 4.31 &  4.06 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 416.7271 & 4.340 & --1.000 & 0.23 & 1.29 &  4.84 & 0.11 & 4.41 &  4.86 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 517.2684 & 2.710 & --0.380 & 4.88 & 1.33 &  4.47 & 2.42 & 4.04 &  4.41 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 518.3604 & 2.720 & --0.158 & 5.73 & 1.33 &  4.43 & 3.24 & 4.03 &  4.52 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 552.8405 & 4.340 & --0.341 & 0.60 & 1.34 &  4.58 & 0.16 & 3.94 &  4.25 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 880.6756 & 4.340 & --0.137 & 0.81 & 1.39 &  4.41 & 0.62 & 3.57 &  4.50 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Al}{i}~ & 394.4006 & 0.000 & --0.623 & 1.51 & 1.28 &  2.74 & 1.12 & 4.54 &  2.88 \\ 
\ion{Al}{i}~ & 396.1520 & 0.010 & --0.323 & 1.41 & 1.31 &  2.42 & 1.16 & 4.24 &  2.56 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Si}{i}~ & 390.5523 & 1.910 & --1.090 & 1.55 & 1.29 &  3.80 & 1.32 & 4.42 &  4.07 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Ca}{i}~ & 422.6728 & 0.000 &  0.240 & 3.60 & 1.30 &  2.71 & 1.70 & 4.39 &  2.68 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Ca}{ii}~& 317.9331 & 3.150 &  0.512 & 4.08 & 1.30 &  2.62 & 1.36 & 4.28 &  2.57 \\ 
\ion{Ca}{ii}~& 370.6024 & 3.120 & --0.480 & 1.41 & 1.34 &  2.58 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ca}{ii}~& 373.6902 & 3.150 & --0.173 & 3.22 & 1.33 &  2.84 & 0.68 & 4.04 &  2.53 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Sc}{ii}~& 361.3829 & 0.020 &  0.416 & 0.42 & 1.33 & --0.69 & 0.42 & 4.01 & --0.40 \\ 
\ion{Sc}{ii}~& 424.6822 & 0.310 &  0.240 & 0.37 & 1.30 & --0.44 & 0.16 & 4.38 & --0.41 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Ti}{ii}~& 316.8532 & 0.150 & --0.310 & 2.35 & 1.30 &  1.66 & 0.70 & 4.29 &  1.34 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 323.4520 & 0.050 &  0.426 & 4.55 & 1.31 &  1.54 & 1.64 & 4.25 &  1.34 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 323.6578 & 0.030 &  0.234 & 4.11 & 1.31 &  1.56 & 1.72 & 4.25 &  1.59 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 324.1994 & 0.000 & --0.045 & 3.20 & 1.31 &  1.51 & 1.75 & 4.24 &  1.86 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 325.1918 & 0.010 & --0.579 & 1.54 & 1.31 &  1.52 & 0.65 & 4.23 &  1.39 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 332.2941 & 0.150 & --0.093 & 2.38 & 1.32 &  1.44 & 1.23 & 4.17 &  1.53 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 332.9453 & 0.140 & --0.274 & 2.53 & 1.32 &  1.65 & 1.33 & 4.17 &  1.78 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 338.0279 & 0.050 & --0.570 & 3.38 & 1.32 &  2.12 & 1.33 & 4.14 &  1.98 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 338.7846 & 0.030 & --0.432 & 2.29 & 1.32 &  1.63 & 1.01 & 4.14 &  1.54 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 344.4314 & 0.150 & --0.810 & 1.02 & 1.32 &  1.63 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 345.6388 & 2.060 & --0.230 & 0.41 & 1.32 &  2.32 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 347.7187 & 0.120 & --0.967 & 1.17 & 1.32 &  1.83 & 0.58 & 4.08 &  1.76 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 348.9741 & 0.140 & --1.920 & 0.40 & 1.33 &  2.27 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 350.0340 & 0.120 & --2.020 & 0.37 & 1.33 &  2.32 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 375.9296 & 0.610 &  0.270 & 2.39 & 1.32 &  1.33 & 0.94 & 4.16 &  1.26 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 376.1323 & 0.570 &  0.170 & 2.36 & 1.32 &  1.39 & 1.07 & 4.16 &  1.43 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 391.3468 & 1.120 & --0.410 & 0.39 & 1.28 &  1.48 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 402.8343 & 1.890 & --0.990 & 0.15 & 1.29 &  2.30 &  --  &  --  &  --   \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 518.8680 & 1.580 & --1.050 & 0.14 & 1.33 &  2.01 &  --  &  --  &  --   \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Cr}{i}~ & 357.8684 & 0.000 &  0.409 & 0.85 & 1.33 &  1.79 & 0.61 & 4.03 &  1.61 \\ 
\ion{Cr}{i}~ & 425.4332 & 0.000 & --0.110 & 0.45 & 1.30 &  1.83 & 0.28 & 4.37 &  1.63 \\ 
\ion{Cr}{i}~ & 427.4796 & 0.000 & --0.230 & 0.32 & 1.30 &  1.79 & 0.16 & 4.36 &  1.48 \\ 
\ion{Cr}{i}~ & 428.9716 & 0.000 & --0.360 & 0.46 & 1.30 &  2.09 & 0.58 & 4.35 &  2.27 \\ 
\ion{Cr}{i}~ & 520.6038 & 0.940 &  0.020 & 0.13 & 1.33 &  1.92 &  --  &  --  &  --   \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Cr}{ii}~& 313.2053 & 2.480 &  0.451 & 2.85 & 1.30 &  2.29 & 1.10 & 4.32 &  2.37 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Mn}{ii}~& 344.1988 & 1.780 & --0.270 & 0.54 & 1.32 &  1.38 & 0.32 & 4.11 &  1.53 \\ 
             &          &       &        &      &      &       &      &      &       \\
\ion{Fe}{i}~ & 347.5450 & 0.090 & --1.054 & 3.24 & 1.32 &  3.99 & 1.89 & 4.09 &  4.07 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 347.6702 & 0.120 & --1.507 & 1.96 & 1.32 &  4.05 & 1.40 & 4.08 &  4.07 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 349.0574 & 0.050 & --1.105 & 2.91 & 1.33 &  3.90 & 1.93 & 4.07 &  4.11 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 356.5379 & 0.960 & --0.133 & 2.96 & 1.33 &  3.75 & 1.90 & 4.04 &  3.92 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 358.1193 & 0.860 &  0.406 & 4.17 & 1.33 &  3.55 & 2.81 & 4.03 &  3.89 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 360.8859 & 1.010 & --0.100 & 3.39 & 1.33 &  3.91 & 2.17 & 4.01 &  4.13 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 361.8768 & 0.990 & --0.003 & 3.55 & 1.33 &  3.85 & 2.25 & 4.00 &  4.06 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 364.7843 & 0.920 & --0.194 & 3.29 & 1.33 &  3.72 & 2.24 & 4.00 &  4.09 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}