\begin{table}%T4
\caption{Abundance errors in CS~22876$-$032. $\Delta_{T_{\rm eff}}$, 
$\Delta_{\log g}$, and $\Delta_{\xi}$ are the abundance changes caused 
by changes in $T_{\rm eff}$ of 100~K (A) or 150~K (B), in $\log g$ by 
0.1~dex, and by 0.5 \kms in the microturbulence velocity $\xi$. 
Other column headings and comments as in Table~\ref{tbl7}.}             
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrrr}     
\hline
\hline       
\noalign{\smallskip}
Specie & $\log \epsilon({\rm X})_{\odot}$ & $[{\rm X}/{\rm H}]_{\rm A}$ &
$\Delta_{{\rm A,}T_{\rm eff}}$ & $\Delta_{{\rm A,log} g}$ &
$\Delta_{{\rm A,}\xi}$ & $n_{\rm A}$ & $[{\rm X}/{\rm H}]_{\rm B}$ &
$\Delta_{{\rm B,}T_{\rm eff}}$ & $\Delta_{{\rm B,log} g}$ & $\Delta_{{\rm B,}\xi}$ & $n_{\rm B}$ \\     
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\ion{Li}{i}~& -- & 2.22 & 0.06 & 0 & 0 & 670.8 & 1.75 & 0.08 & 0 & 0 & 670.8 \\ 
O (OH) & 8.72 & --1.52 & 0.13 & --0.04 & 0.01 & 4  & --1.75 & 0.23 & 0.02 & 0.04 & 9 \\ 
\ion{Na}{i}~ & 6.33 & --3.69 & 0.05 &  0    & --0.01 & 2    & --3.79 &  0.07 &  0    & --0.01 & 589.5 \\ 
\ion{Mg}{i}~ & 7.58 & --3.11 & 0.04 &  0    & --0.05 & 9    & --3.14 &  0.04 &  0    & --0.04 & 9 \\ 
\ion{Al}{i}~ & 6.47 & --3.89 & 0.06 &  0    & --0.01 & 2    & --3.75 &  0.06 &  0.02 & --0.03 & 2 \\ 
\ion{Si}{i}~ & 7.55 & --3.75 & 0.06 &  0.01 & --0.01 & 390.5 & --3.48 &  0.04 &  0.02 & --0.05 & 390.5 \\ 
\ion{Ca}{i}~ & 6.36 & --3.65 & 0.06 &  0    & --0.06 & 422.6 & --3.68 &  0.04 &  0.01 & --0.11 & 422.6 \\ 
\ion{Ca}{ii}~& 6.36 & --3.68 & 0.01 &  0.03 & --0.06 & 3    & --3.81 & --0.05 &  0.05 & --0.06 & 2 \\ 
\ion{Sc}{ii}~& 3.17 & --3.73 & 0.04 &  0.03 & --0.01 & 2    & --3.57 &  0.04 &  0.05 & --0.01 & 2 \\ 
\ion{Ti}{ii}~& 5.02 & --3.25 & 0.05 &  0.03 & --0.04 & 19   & --3.45 &  0.01 &  0.05 & --0.09 & 12 \\ 
\ion{Cr}{i}~ & 5.67 & --3.79 & 0.08 &  0    & --0.01 & 5    & --3.92 &  0.10 & 0.02 & --0.02 & 4 \\ 
\ion{Cr}{ii}~& 5.67 & --3.38 & 0.03 &  0.03 & --0.07 & 313.2 & --3.30 & --0.05 &  0.05 & --0.08 & 313.2 \\ 
\ion{Mn}{ii}~& 5.39 & --4.01 & 0.04 &  0.03 & --0.01 & 344.1 & --3.86 & --0.14 &  0.04 & --0.01 & 344.1 \\ 
\ion{Fe}{i}~ & 7.50 & --3.66 & 0.09 & --0.01 & --0.05 & 38   & --3.57 &  0.06 & --0.02 & --0.12 & 37 \\ 
\ion{Fe}{ii}~& 7.50 & --3.51 & 0.03 &  0.02 & --0.02 & 13   & --3.27 & --0.02 &  0.03 & --0.06 & 9 \\ 
\ion{Co}{i}~ & 4.92 & --2.91 & 0.09 &  0    & --0.01 & 7   & --2.92 &  0.09 &  0.01 & --0.07 & 4 \\ 
\ion{Ni}{i}~ & 6.25 & --3.49 & 0.09 &  0    & --0.05 & 12   & --3.45 &  0.07 &  0.01 & --0.13 & 12 \\ 
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
\label{tbl8}  
\end{table}