\begin{table}%T8
\caption{Radial velocity measurements (in km s$^{-1}$) associated to the DBs
detected in the post-AGB stars of our sample. }
\label{tb:veldib}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lrrrrrrrrr}
\hline\hline
 & \multicolumn{9}{c}{Diffuse band}\\
IRAS name       &  5780 &   5797        &  5850 &  6196 &  6284 &  6379 &  6614 &  6993 &  7224 \\
\hline
 01005$+$7910   &  $-$16&   29$^\ast$   &   -- & $-$2  &  $-$9 &   2   & $-$12 & $-$16 &   -- \\
 02229$+$6208   &   32  & $-$3$^\ast$   &   -- &   33  &   52  &   22  &   -- &   24  &   -- \\
 04296$+$3429   &   66  &   --     &   -- &   -- &   55  &   59  &   60  &   -- &   -- \\
 05113$+$1347   &   8   &   --     &   -- &   -- &   -- &   -- &   0   &   -- &   -- \\
 05251$-$1244   &   $-$3&   11      &   20  &   0   &   29  & $-$14 &   0   &   -- &   -- \\
 05341$+$0852   &   -- &   --     &   -- &   -- &   -- &   4   &   -- &   15  &   37  \\
 06530$-$0213   &   -- &   --     &   -- &   -- &   26  &   33  &   12  &   -- &   -- \\
 07134$+$1005   &   $-$5&   $-$14       &   2   &   -- &   -- &   -- &   5   &   -- &   -- \\
 08005$-$2356   &   -- &   30        &   36  &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- \\
 08143$-$4406   &   -- &   --       &   6   &   -- &   20  &   12  &   24  &   16  &   16  \\
 08544$-$4431   &   23  &   --       &   16  &$-$45$^\ast$&19&   17  &   28  &   5   &   8   \\
 12175$-$5338   &   11  &   2         &   $-$8& $-$7  &  $-$6 &   -- & $-$4  &   -- &   -- \\
 16594$-$4656   &   -- &   --       &   9   &   6   &   9   &   6   &   2   & $-$4  &  $-$3 \\
 17086$-$2403   &   14  &   --       &   -- &   -- &   -- &   -- &   2   &   -- &   -- \\
 17097$-$3210   &   -- &   --       &   3   &   5   &   5   &   $-$4&   5   &   13  &   0   \\
 17150$-$3224   &   -- &   --       &   $-$1&   -- &   $-$2&   0   &   9   & $-$3  &   1   \\
 17245$-$3951   &   -- &   --       &   -- &   -- &   27  &   $-$7&   5   &   16  &   22  \\
 17395$-$0841   &  $-$10&   17        &   -- &   8   &   0   &   3   &   3   &   -- & $-$4  \\
 17423$-$1755   &   15  &   9         &   -- &   9   &   -- &   -- &   12  &   -- &   -- \\
 17436$+$5003   &   -- &   --     &   23  &   0   &   -- &   19  &   -- &   -- &   -- \\
 18025$-$3906   &   7   & $-$35$^\ast$  &   -- &   -- &   -- &$-$36$^\ast$&24&   19  &   -- \\
 18062$+$2410   &   -- &   15      &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- & $-$1  &   -- \\
 HD 172324      &   39  & $-$29$^\ast$  &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- \\
 19114$+$0002   &   34  &   --     &   6   &   19  &   12  &   8   &   -- & $-$5  &   29  \\
 19200$+$3457   &   -- &   --     &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- \\
 19386$+$0155   &   -- &   --     &   -- &   5   &   8   &   3   &   6   &   4   &   9   \\
 19500$-$1709   &   11  & $-$44$^\ast$  &   -- &   4   &   6   &   3   &35$^\ast$& -- &   9   \\
 20000$+$3239   &   15  &   --     &   -- &   6   &   35  &   1   &   -- &   -- &   12  \\
 20462$+$3416   &  $-$14&   $-$4        &45$^\ast$&$-$14&   5   & $-$13 & $-$9  &   -- & $-$2  \\
 22023$+$5249   &  $-$21&   $-$7        &37$^\ast$&$-$14& $-$17 &   2   &   2   &   0   & $-$2  \\
 22223$+$4327   &   17  &   --     &   -- &   -- &   6   &   2   &   -- &   -- &   -- \\
 22272$+$5435   &   39  &   --     &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- &   -- \\
 23304$+$6147   &   $-$3&   --     &   -- & $-$26 &   5   &  $-$8 &   -- &   -- &   -- \\
\hline\end{tabular}}
\smallskip  $^\ast$: Likely contaminated measurement.
\end{table}