\begin{table}%t2
\caption{Solar system element abundances $a$ and the standard error of the
abundance determination~$\sigma$.}\label{TabAbuSolSy}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{rlccccc}
\hline\hline
$Z$ & Elem. & \multicolumn{2}{c}{Sun} & \multicolumn{2}{c}{Meteorites}& used \\
    &       & $a$ & $\sigma$   & $a$ & $\sigma$ &  \\
\hline
 1 & H  & 12.00 &   -- &      &      & S \\
 2 & He & 10.99 & 0.02 & 1.92 &      & S \\
 3 & Li &  1.05 & 0.10 & 3.30 & 0.04 & m \\
 4 & Be &  1.38 & 0.09 & 1.41 & 0.04 & m \\
 5 & B  &  2.70 & 0.20 & 2.77 & 0.04 & m \\
 6 & C  &  8.39 & 0.05 & 7.39 & 0.04 &   \\
   &    &  8.59 & 0.11 &      &      & H \\
 7 & N  &  7.78 & 0.06 & 6.32 & 0.04 &   \\
   &    &  7.93 & 0.11 &      &      & H \\
 8 & O  &  8.66 & 0.05 & 8.43 & 0.04 &   \\
   &    &  8.74 &      &      &      & H \\     
 9 & F  &  4.56 & 0.30 & 4.45 & 0.06 & m \\
10 & Ne &  8.08 & 0.07 &      &      & s \\
11 & Na &  6.17 & 0.04 & 6.30 & 0.02 & M \\
12 & Mg &  7.53 & 0.09 & 7.56 & 0.01 & M \\
13 & Al &  6.37 & 0.06 & 6.46 & 0.01 & M \\
14 & Si &  7.51 & 0.04 & 7.55 & 0.01 & M \\
15 & P  &  5.36 & 0.04 & 5.44 & 0.04 & S \\
16 & S  &  7.14 & 0.05 & 7.19 & 0.04 & M \\
17 & Cl &  5.50 & 0.30 & 5.26 & 0.06 & s \\
18 & Ar &  6.70 & 0.06 &      &      & s \\
19 & K  &  5.08 & 0.07 & 5.11 & 0.02 & M \\
20 & Ca &  6.31 & 0.04 & 6.33 & 0.01 & M \\
22 & Ti &  4.90 & 0.06 & 4.95 & 0.04 & M \\
23 & V  &  4.00 & 0.02 & 3.99 & 0.02 & M \\
24 & Cr &  5.64 & 0.10 & 5.67 & 0.01 & M \\
25 & Mn &  5.39 & 0.03 & 5.51 & 0.01 & M \\
26 & Fe &  7.45 & 0.05 & 7.49 & 0.01 & M \\
27 & Co &  4.92 & 0.08 & 4.90 & 0.01 & M \\
28 & Ni &  6.23 & 0.04 & 6.23 & 0.02 & M \\
29 & Cu &  4.21 & 0.04 & 4.28 & 0.04 & M \\
30 & Zn &  4.60 & 0.03 & 4.66 & 0.04 & M \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}