\begin{table}%t2
\caption{Derived stellar and wind parameters. The typical errors are: $\pm$3000~K on temperatures, $\pm$0.2~dex on \lL\ and $\log \dot{M}$, 100~\kms\ on terminal velocities and $\pm$30\% on abundances. Terminal velocities are adopted from \vinf~= 2.6~$\times$ \vesc\ for O~stars (except the two O4$-$6If$^{+}$~supergiants).}\label{tab_res}
%\centering
\small
\begin{tabular}{clrrrrrrrrrrrrrr}
\hline\hline
%&&&&&&&&&&&&&&& \\[-8pt]
Star   & ST         & $T_{*}$ & \teff & \lL  & $R_{*}$ & $R_{2/3}$ & $M_{K}$ & log \mdot & \vinf & He/H & $X$(C)  & $X$(N) & $\log Q_{\rm H}$ & $\log Q_{\ion{He}{i}}$ & \mdot \vinf / ($L/c$)\\
       &            & [kK]     & [kK]   &   & [$R_{\odot}$] & [$R_{\odot}$] &  & [\myr]  & [\kms]& [\#] & [\%]  & [\%] &[s$^{-1}$]&[s$^{-1}$] & \\
\hline 		   				B1  & WN8--9h      & 32.2 & 31.7 & 5.95 & 30.5  & 31.5 & --6.00   & --5.00     & 1600  & 0.1 & $<$0.033 & 2.41  & 49.52 & 48.27 & 0.89\\
F1  & WN8--9h      & 33.7 & 33.2 & 6.30 & 41.6  & 43.0 & --6.75   & --4.70     & 1400  & 0.1 &    0.058 & 1.45  & 49.95 & 48.84 & 0.69\\
F2  & WN8--9h      & 34.5 & 33.5 & 6.00 & 28.1  & 29.9 & --6.07   & --4.72     & 1400  & 0.35& $<$0.015 & 1.43  & 49.67 & 48.57 & 1.32\\
F3  & WN8--9h      & 29.9 & 29.6 & 6.10 & 42.1  & 42.8 & --6.69   & --4.60     &  800  & 0.6 & $<$0.069 & 2.79  & 49.50 & 47.62 & 0.79\\
F4  & WN7--8h      & 37.3 & 36.8 & 6.30 & 33.9  & 34.8 & --6.81   & --4.35     & 1400  & 0.4 & $<$0.018 & 2.10  & 50.01 & 49.00 & 1.55\\
F5  & WN8--9h      & 35.8 & 32.1 & 5.95 & 24.6  & 30.6 & --6.34   & --4.64     &  900  & 0.8 & $<$0.011 & 1.95  & 49.67 & 48.55 & 1.14\\
F6  & WN8--9h      & 34.7 & 33.9 & 6.35 & 41.7  & 43.5 & --6.81   & --4.62     & 1400  & 0.2 &    0.046 & 1.14  & 50.04 & 49.00 & 0.74\\
F7  & WN8--9h      & 33.7 & 32.9 & 6.30 & 39.4  & 41.2 & --6.70   & --4.60     & 1300  & 0.3 &    0.011 & 1.86  & 49.91 & 48.77 & 0.81\\
F8  & WN8--9h      & 33.7 & 32.9 & 6.10 & 33.1  & 34.7 & --6.50   & --4.50     & 1000  & 1.0 & $<$0.023 & 1.64  & 49.74 & 48.55 & 1.24\\
F9  & WN8--9h      & 36.8 & 36.6 & 6.35 & 36.9  & 37.4 & --6.37   & --4.78     & 1800  & 0.1 &    0.042 & 1.46  & 50.06 & 49.10 & 0.66\\
F10 & O4--6If$^{+}$& 32.4 & 32.2 & 5.95 & 30.1  & 30.4 & --5.76   & --5.30     & 1600  & 0.1 &    0.170 & 0.39  & 49.41 & 47.99 & 0.44\\
F12 & WN7--8h      & 37.3 & 36.9 & 6.20 & 30.3  & 30.9 & --6.21   & --4.75     & 1500  & 0.2 & $<$0.013 & 2.26  & 49.90 & 48.92 & 0.83\\
F14 & WN8--9h      & 34.5 & 34.5 & 6.00 & 28.2  & 29.9 & --5.94   & --5.00     & 1400  & 0.1 &    0.130 & 0.49  & 49.68 & 48.64 & 0.69\\
F15 & O4--6If$^{+}$& 35.8 & 35.6 & 6.15 & 31.0  & 31.4 & --5.97   & --5.10     & 2400  & 0.1 &    0.067 & 0.49  & 49.80 & 48.81 & 0.67\\
F16 & WN8--9h      & 32.4 & 32.2 & 5.90 & 28.5  & 28.7 & --5.75   & --5.11     & 1400  & 0.1 &    0.416 & 1.46  & 49.37 & 47.95 & 0.68\\	    
F18 & O4--6I       & 37.3 & 36.9 & 6.05 & 25.5  & 26.1 & --5.58   & --5.35     & 2150  & 0.1 &    0.084 & 0.39  & 49.77 & 48.88 & 0.42\\
F20 & O4--6I       & 38.4 & 38.2 & 5.90 & 20.3  & 20.4 & --5.08   & --5.42     & 2850  & 0.1 &    0.169 & 0.30  & 49.59 & 48.73 & 0.57\\
F21 & O4--6I       & 35.8 & 35.5 & 5.95 & 24.7  & 25.1 & --5.44   & --5.49     & 2200  & 0.1 &    0.084 & 0.39  & 49.61 & 48.65 & 0.46\\
F22 & O4--6I       & 35.8 & 35.4 & 5.80 & 20.8  & 21.2 & --5.07   & --5.70     & 1900  & 0.1 &    0.127 & 0.39  & 49.46 & 48.48 & 0.30\\
F23 & O4--6I       & 35.8 & 35.4 & 5.80 & 20.8  & 21.2 & --5.08   & --5.65     & 1900  & 0.1 &    0.169 & 0.69  & 49.46 & 48.47 & 0.33\\
F26 & O4--6I       & 39.8 & 39.6 & 5.85 & 17.8  & 18.0 & --4.82   & --5.73     & 2600  & 0.1 &    0.127 & 0.40  & 49.58 & 48.76 & 0.34\\
F28 & O4--6I       & 39.8 & 39.6 & 5.95 & 19.9  & 20.1 & --5.06   & --5.70     & 2750  & 0.1 &    0.296 & 0.40  & 49.68 & 48.88 & 0.30\\
F29 & O4--6I       & 35.7 & 35.3 & 5.75 & 19.6  & 20.1 & --4.90   & --5.60     & 2900  & 0.1 &    0.253 & 0.30  & 49.34 & 48.32 & 0.64\\
F32 & O4--6I       & 40.8 & 40.5 & 5.85 & 16.9  & 17.2 & --4.73   & --5.90     & 2400  & 0.1 &    0.672 & 0.29  & 49.68 & 48.88 & 0.21\\
F33 & O4--6I       & 39.8 & 39.6 & 5.85 & 17.8  & 18.0 & --4.82   & --5.73     & 2600  & 0.1 &    0.127 & 0.39  & 49.58 & 48.76 & 0.34\\
F34 & O4--6I       & 38.1 & 37.4 & 5.75 & 17.3  & 17.9 & --4.78   & --5.77     & 1750  & 0.1 &    0.127 & 0.40  & 49.49 & 48.63 & 0.26\\
F35 & O4--6I       & 33.8 & 33.5 & 5.70 & 20.7  & 21.1 & --4.74   & --5.76     & 2150  & 0.1 &    0.296 & 0.20  & 49.26 & 48.11 & 0.37\\
F40 & O4--6I       & 39.8 & 39.5 & 5.75 & 15.8  & 16.1 & --4.58   & --5.75     & 2450  & 0.1 &    0.127 & 0.40  & 49.60 & 48.82 & 0.38\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}