\begin{table}%T2
\caption{Adopted $\log gf$ values of important lines in the VLT/UVES
spectrum. This line list do not included the weaker lines which these
lines are blended with. The best fit abundance computed in LTE,
[X/H], is also given for each feature.}    
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lccrrlccrr}     % 7 columns 
\hline
\hline       
\noalign{\smallskip}
Species & $\lambda$ ({\AA})& $\chi$ (eV) & $\log gf$ & [X/H] & Species &
$\lambda$ ({\AA})& $\chi$ (eV) & $\log gf$ & [X/H] \\ 
\noalign{\smallskip}
\hline
{Fe}~\scriptsize{I} & 5462.970 & 4.473 & --0.15 &   --  & {S}~\scriptsize{I}  & 6748.682 & 7.868 & --0.80 &   --  \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 5463.276 & 4.434 &  0.11 & --0.20 & {S}~\scriptsize{I}  & 6748.837 & 7.868 & --0.60 &  0.70 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 5466.396 & 4.371 & --0.63 &   --  & {S}~\scriptsize{I}  & 6757.007 & 7.870 & --0.90 &   --  \\
{Fe}~\scriptsize{II}& 5534.847 & 3.245 & --2.76 &   --  & {S}~\scriptsize{I}  & 6757.171 & 7.870 & --0.31 &  0.55 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 5535.418 & 4.186 & --0.96 &  0.15 & {Si}~\scriptsize{I} & 5675.417 & 5.619 & --1.23 &  0.25 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 5554.895 & 4.548 & --0.39 & --0.20 & {Si}~\scriptsize{I} & 5675.756 & 5.619 & --2.08 &   --  \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 5615.644 & 3.332 &  0.05 & --0.20 & {Si}~\scriptsize{I} & 5684.484 & 4.954 & --1.70 &  0.60 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 6191.558 & 2.433 & --1.52 & --0.10 & {Si}~\scriptsize{I} & 6112.928 & 5.616 & --2.25 &  0.75 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 6230.723 & 2.559 & --1.28 & --0.10 & {Si}~\scriptsize{I} & 6113.120 & 5.616 & --2.58 &   --  \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 6393.610 & 2.433 & --1.51 & --0.10 & {Si}~\scriptsize{I} & 6131.565 & 5.616 & --1.70 &  0.25 \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 6400.001 & 3.602 & --0.41 & --0.20 & {Si}~\scriptsize{I} & 6131.855 & 5.616 & --1.70 &   --  \\
{Fe}~\scriptsize{I} & 6592.914 & 2.727 & --1.67 & --0.05 & {Si}~\scriptsize{I} & 6142.204 & 5.619 & --2.50 &   --  \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6102.723 & 1.879 & --0.67 & --0.25 & {Si}~\scriptsize{I} & 6142.483 & 5.619 & --1.55 &  0.50 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6122.220 & 1.886 & --0.01 &  0.10 & {Si}~\scriptsize{I} & 6145.016 & 5.616 & --1.42 &   --  \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6161.297 & 2.523 & --1.35 & --0.25 & {Si}~\scriptsize{I} & 6155.150 & 5.619 & --0.82 &  0.35 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6162.180 & 1.899 &  0.37 &   --  & {Si}~\scriptsize{I} & 6155.693 & 5.619 & --2.22 &   --  \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6169.042 & 2.523 & --0.78 &  0.05 & {Si}~\scriptsize{I} & 6237.319 & 5.614 & --1.15 &  0.70 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6169.563 & 2.526 & --0.45 &   --  & {Si}~\scriptsize{I} & 6238.286 & 5.082 & --2.38 &   --  \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6439.075 & 2.526 &  0.39 &  0.00 & {Si}~\scriptsize{I} & 6331.956 & 5.082 & --2.40 &  0.85 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6471.662 & 2.526 & --0.71 &  0.15 & {Si}~\scriptsize{I} & 6433.457 & 5.964 & --1.62 &  0.90 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6475.236 & 4.131 & --1.22 & --0.35 & {Si}~\scriptsize{I} & 6721.848 & 5.863 & --1.17 &  0.70 \\
{Ca}~\scriptsize{I} & 6717.685 & 2.709 & --0.62 &   --  & {Ti}~\scriptsize{I} & 5953.160 & 1.887 & --0.52 &  0.20 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 5167.321 & 4.346 & --0.62 &  0.30 & {Na}~\scriptsize{I} & 5682.633 & 2.102 & --0.69 &  0.70 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 5172.684 & 5.108 & --1.99 &  0.00 & {Na}~\scriptsize{I} & 5688.207 & 2.104 & --0.25 &  0.55 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 5183.604 & 5.108 & --2.25 &  0.00 & {Na}~\scriptsize{I} & 6154.226 & 2.102 & --1.68 &  0.05 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 5528.405 & 4.346 & --0.62 &  0.60 & {Na}~\scriptsize{I} & 6159.482 & 2.104 & --1.36 & --0.05 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 6318.717 & 5.108 & --1.99 &  0.30 & {Al}~\scriptsize{I} & 6696.023 & 3.143 & --1.83 &  0.05 \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 6319.237 & 5.108 & --2.25 &   --  & {Al}~\scriptsize{I} & 6696.185 & 4.022 & --1.83 &   --  \\
{Mg}~\scriptsize{I} & 6319.495 & 5.108 & --2.43 &   --  & {Al}~\scriptsize{I} & 6696.788 & 4.022 & --1.85 &   --  \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6155.966 &10.740 & --1.01 &   --  & {Al}~\scriptsize{I} & 6698.673 & 3.143 & --1.87 &   --  \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6156.756 &10.741 & --0.89 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 5475.425 & 3.833 & --1.95 &   --  \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6156.776 &10.741 & --0.69 &  0.90 & {Ni}~\scriptsize{I} & 5476.900 & 1.826 & --0.89 &  0.35 \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6158.176 &10.741 & --1.00 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 5625.312 & 4.089 & --0.70 &  0.10 \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6158.186 &10.741 & --0.41 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 5628.335 & 4.089 & --1.27 &  0.00 \\
{O}~\scriptsize{I}  & 6300.230 & 0.000 & --9.81 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 6116.199 & 4.089 & --0.68 &  0.45 \\
{S}~\scriptsize{I}  & 6743.440 & 7.866 & --1.27 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 6116.199 & 4.266 & --0.82 &   --  \\
{S}~\scriptsize{I}  & 6743.531 & 7.866 & --0.92 &  0.50 & {Ni}~\scriptsize{I} & 6118.094 & 4.088 & --2.32 &   --  \\
{S}~\scriptsize{I}  & 6743.640 & 7.866 & --1.03 &   --  & {Ni}~\scriptsize{I} & 6191.171 & 1.676 & --2.55 & --0.10 \\
{S}~\scriptsize{I}  & 6748.573 & 7.868 & --1.39 &   --  &  &  &  &  &  \\
\hline
\end{tabular}
\label{tbl2}
\end{table}