\begin{table}%t2
\caption{Near-infrared (2MASS photometric system) and IRAC/Spitzer photometry of \sori.
\label{phot}}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline\hline
Telescope  &         $J$        &         $H$        &        $K_{\rm s}$       &         [3.6]       &        [4.5]       &         $H-K_{\rm s}$      &         $J-K_{\rm s}$      \\
           &        (mag)       &        (mag)       &        (mag)       &         (mag)       &        (mag)       &          (mag)       &          (mag)       \\
\hline                    
3.5 m CAHA & 19.98~$\pm$~0.06 & 20.07~$\pm$~0.07 & 19.60~$\pm$~0.08 &      ...            &       ...          & $+$0.48~$\pm$~0.11 & $+$0.38~$\pm$~0.10 \\
Keck~II   & 19.96~$\pm$~0.07 &       ...          & 19.58~$\pm$~0.07 &      ...            &       ...          &        ...           & $+$0.38~$\pm$~0.10 \\
Spitzer    &        ...         &       ...          &        ...         &  18.62~$\pm$~0.30 & 17.19~$\pm$~0.15 &        ...           &         ...          \\
\hline                    
\end{tabular}
\end{table}