\begin{table}%t1
\caption{\label{CompTab}Fitted elliptical Gaussian component parameters. }
\small%\begin{center}
{
\begin{tabular}{lrlrlrlrlrl}
\hline
\hline
Comp.  & Integrated & & Peak & & Major & Axis & Minor & Axis & PA  & \\
       &    mJy     & & mJy  & & mas   & & mas   & & deg  &\\
\hline
NE    &  6.2 & (0.2)  & 6.2  &(0.2) &$<$$30$ &        & $<$$30$ & \\
C     & 21.2 & (0.6) & 8.0  &(0.2) & 73.2 &  (2.4) & 55.6  & (2.2) &  137 & (5) \\
S1    & 13.1 & (0.4) & 9.6  &(0.2) & 33.4 &  (2.0) & 26.4  & (2.5) &  164  &(13) \\
S2    &  3.3 & (0.6) & 1.4  &(0.2) & 69.6 & (13.8) & 46.4  &(13.9) &   27  &(22) \\
\hline 
\end{tabular}}
\parbox{12.5cm}{
Formal 1 $\sigma$ errors given in parentheses.}
%\end{center}
\end{table}