\begin{table}%t1
\caption{Detection rate in all four IRAC and IRAC+MIPS-24 bands.} \label{tab:detec}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c | c c c}
\hline \hline
     & IRAC & Total & \% & IRAC+MIPS-24 & Total & \%\\
\hline
ISO  & 17 &  27 & 61\% & 15 &  27 & 54\% \\
Hra  & 18 &  38 & 45\% & 18 &  37 & 45\% \\
\hii & 27 &  77 & 35\% & 19 &  60 & 32\% \\
SNo  &  3 &  98 &  3\% &  2 &  92 &  2\% \\
SNR  &  1 &  30 &  3\% &  1 &  28 &  3\% \\
PNe  &  9 & 141 &  6\% &  4 & 118 &  3\% \\
24Ss  &306 & 515 & 59\% &306 & 515 & 59\% \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}