\begin{table}%t1
\caption{XMM-Newton EPIC observations of \axj.}
%\centerline
{\begin{tabular}{llllcllcc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{Observation} &
\multicolumn{2}{c}{Pointing direction} &
\multicolumn{1}{c}{Sat.} &
\multicolumn{1}{c}{EPIC$^1$} &
\multicolumn{1}{c}{Start time (UT)} &
\multicolumn{1}{c}{End time (UT)} &
\multicolumn{1}{c}{Duration} &
\multicolumn{1}{c}{Count}
\\
\multicolumn{1}{c}{ID} &
\multicolumn{1}{c}{RA} &
\multicolumn{1}{c}{Dec} &
\multicolumn{1}{c}{Rev.} &
\multicolumn{1}{c}{Instrument} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{ksec} &
\multicolumn{1}{c}{rate}
 \\
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{2}{c}{(J2000.0)} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{configuration} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{} &
\multicolumn{1}{c}{cts s$^{-1}$} \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
 0110000201 & 00 59 26.0 & --72 10 11.0 & 0157 & PN EF & 2000-10-17 16:16:36 & 2000-10-17 20:41:09 & 15.9 & 0.16 \\
            &            &             &      & M1 FF & 2000-10-17 15:10:44 & 2000-10-17 20:39:43 & 19.7 & 0.07 \\
            &            &             &      & M2 FF & 2000-10-17 15:10:35 & 2000-10-17 20:39:42 & 19.7 & 0.06 \\
 0018540101 & 00 59 26.8 & --72 09 54.8 & 0357 & PN FF & 2001-11-21 00:21:48 & 2001-11-21 07:08:37 & 24.4 & $-$  \\
            &            &             &      & M1 FF & 2001-11-20 23:42:37 & 2001-11-21 07:13:02 & 27.0 & $-$  \\
            &            &             &      & M2 FF & 2001-11-20 23:42:37 & 2001-11-21 07:13:03 & 27.0 & $-$  \\
 0304250401 & 00 59 26.8 & --72 09 54.0 & 1093 & PN FF & 2005-11-27 06:45:04 & 2005-11-27 11:10:41 & 15.9 & 0.79 \\
            &            &             &      & M1 FF & 2005-11-27 06:22:46 & 2005-11-27 11:15:36 & 17.6 & 0.27 \\
            &            &             &      & M2 FF & 2005-11-27 06:22:48 & 2005-11-27 11:15:41 & 17.6 & 0.25 \\
 0304250501 & 00 59 26.8 & --72 09 54.0 & 1094 & PN FF & 2005-11-29 05:33:52 & 2005-11-29 09:42:48 & 14.9 & 0.80 \\
            &            &             &      & M1 FF & 2005-11-29 05:11:36 & 2005-11-29 09:47:43 & 16.6 & 0.27 \\
            &            &             &      & M2 FF & 2005-11-29 05:11:33 & 2005-11-29 09:47:50 & 16.6 & 0.27 \\
 0304250601 & 00 59 26.8 & --72 09 54.0 & 1100 & PN FF & 2005-12-11 14:25:31 & 2005-12-11 17:21:37 & 10.6 & 0.20 \\
            &            &             &      & M1 FF & 2005-12-11 12:48:45 & 2005-12-11 17:26:31 & 16.7 & 0.12 \\
            &            &             &      & M2 FF & 2005-12-11 12:48:42 & 2005-12-11 17:26:36 & 16.7 & 0.11 \\
\hline
\end{tabular}}\medskip
$^1$ FF: full frame CCD readout mode with 73 ms frame time; EF: extended full frame mode, 199 ms; 
     during all observations the medium optical blocking filter was used.
\label{tab-obs}
\end{table}