\begin{table}%t2
  \caption{\ISO\ observation parameters common to all rasters.}
  \label{tab:param}
  %%\centering
\par
\small
  \begin{tabular}{@{}cc@{}}
  \hline
  \hline
  Parameter     &  Value\\
  \hline
  Filter & {\it LW10} \\
  Band Centre & 12~$\um$ \\
  Gain & 2 \\
  $T_{\rm int}$ & 5.04 s \\
  PFOV  & $6''$ \\
  $M$, $N$ & 8,8 \\
  d$M$, d$N$ & $60''$ \\
  \hline
  \end{tabular}
\end{table}