\begin{table}
\caption{List of X-ray associated A-type stars in binary or multiple systems or with hints of hidden companions.}\label{tab3}
\begin{tabular}{llcrclrclrrrrr}
 \hline \hline HR     &   Binary   & $v$ sin ($i$)    &   Sep. & $\delta$ Mag & Components & Distance & \multicolumn{3}{c}{Catalog} & CR & $\pm$CR & $L_{{\rm x}27}$  \\
\hline 
104  & SB  &             &              &         &A3m+F0V              &  81 &R &  &    &    0.03230&    0.01111 &281.7         \\
127  & B   &             &              & 1.2     &A2V+F0-1V            &  53 &  &P &    &    0.02874&    0.0     &229.5         \\
196  & B   &             &     2        & 10      &A2Vs+M2-5V           & 108 &R &  &    &    0.02738&    0.00988 &303.1         \\
273  & SB  &             &              &         &A+A                  & 115 &R &  &    &    0.03753&    0.01084 &1404.7        \\
325  & S   &   70--100    &              &         &A3III                &  72 &R &  &    &    0.03847&    0.01332 &147.2         \\
328  & PB  &  135--149    &              &         &A3V                  &  49 &R &  &    &    0.06896&    0.01929 &143.9         \\
361  & B   &             &     20/1     & 1/6     &A7IV+F0-1+           &  45 &R &  &    &    0.09316&    0.01655 &158.2         \\
428  & S   &   75--86     &              &         &A2Vs                 &  87 &R &  &    &    0.02676&    0.00829 &157.4         \\
499  & B   &             &     1+13     & 1.4+0.3 &A3V+F0-5             &   79&R &  &    &    0.2440 &    0.03439 &1685.7        \\
526  & B   &             &     2        & 0.6     &A3V+A2-5V+.          & 102 &R &  &    &    0.03084&    0.01243 &275.9         \\
575  & SB  &             &              & 2.1     &A3IV+?               &  36 &R &  &H   &    0.08562&    0.00733 &451.1         \\
579  & B   &             &     5        & 3       &A5III+~F             & 111 &R &  &    &    0.01921&    0.00677 &684.1         \\
707  & SB  &             &     0.5/1.9  &         &A5pSr                &  43 &R &  &H   &    0.04733&    0.00328 &372.1         \\
803  & B   &             &     3+50     & 4+5.5   &A3V+G5-8V            & 108 &R &  &    &    0.02129&    0.00961 &262.5         \\
804  & B   &             &     2.7      & 3.8     &A3V+G5-8V            &  25 &R &  &    &    0.3764 &    0.04390 &219.9         \\
815  & B   &             &              &         &A3V+K0IV             &  63 &R &P &H   &    1.211  &    0.02160 &2771.5        \\
820  & B   &             &     1.5+30   & 2+7     &A9V+G2-5V            &  47 &R &  &    &    0.03485&    0.00914 &74.2          \\
853  & B   &             &     $<$1     & 3.8     &A0V+G5V              & 100 &R &  &    &    0.1296 &    0.01978 &1283.4        \\
884  & PB  &             &              &         &A2.5V                & 145 &R &  &H   &    0.05928&    0.00468 &3472          \\
971  & S   &   15--23     &              &         &A1Vs                 & 133 &R &  &    &    0.03695&    0.01026 &954.9         \\
976  & SB  &             &     30.8     & 5.7     &A1m                  &  67 &R &  &    &    0.05050&    0.01219 &215.8         \\
1019 & B   &             &     4.4      & 3.8     &A0V                  & 162 &R &  &    &    0.02790&    0.00945 &811.7         \\
1042 & PB  &    136      &              &         &A1IV                 & 100 &R &  &    &    0.1748 &    0.03913 &2452.1        \\
1189 & B   &             &     7        & 0.6     &A1V+G2-5V            &  49 &R &P &H   &    0.02961&    0.00328 &134.7         \\
1211 & SB  &             &     7/165    & 1.4/7   &A2V                  & 106 &R &  &H   &    0.1305 &    0.00553 &2448.8        \\
1324 & B   &             &              &         &A2V                  &  98 &R &  &    &    0.4692 &    0.03117 &4978.2        \\
1330 & PB  &  138--152    &              &         &A7V                  &  79 &R &  &    &    0.3023 &    0.02542 &1872.0        \\
1341 & PB  &   35--44     &              &         &A0pSi                &  97 &R &  &    &    0.1606 &    0.02224 &1288.9        \\
1342 & S   &  130--145    &              &         &A3V                  &  95 &R &  &    &    0.02325&    0.00856 &322.7         \\
1368 & SB  &             &              &         &A3m                  &  46 &R &P &    &    0.02448&    0.0     &32.6          \\
1376 & SB  &             &              &         &A1m                  &  47 &R &  &    &    0.02222&    0.00919 &38.6          \\
1380 & SB  &             &              &         &A7V                  &  45 &R &  &    &    0.03143&    0.00932 &101.1         \\
1389 & B   &             &     1.3/63   & 3.3/4.5 &A2IV                 &  45 &R &  &H   &    0.01973&    0.00188 &51.7          \\
1412 & SB  &             &              &         &A7III                &  46 &  &P &    &    0.02410&    0.0     &361.1         \\
1438 & B   &             &     30       & 3       &A2V                  & 123 &R &  &    &    0.05492&    0.02248 &532.2         \\
1458 & SB  &             &              &         &A5m                  &  46 &R &  &H   &    0.05959&    0.00385 &632.5         \\
1466 & B   &             &     0.3/0.8  & 0.8/1.6 &A8V                  &  85 &R &  &H   &    0.01630&    0.00179 &524.6         \\
1473 & SB  &             &              &         &A6V                  &  46 &R &  &    &    0.02527&    0.01011 &46.0          \\
1490 & B   &             &     43       & 5       &A2V                  & 103 &R &  &    &    0.09877&    0.01624 &975.0         \\
1501 & PB  &   73--85     &              &         &A8V                  &  72 &R &  &    &    0.02963&    0.00966 &144.8         \\
1511 & B   &             &     $<$1     & 4       &A3m                  &  50 &R &  &    &    0.02433&    0.00904 &40.6          \\
1522 & PB  &  120--132    &              &         &A2V                  &  85 &  &P &    &    0.00677&    0.0     &35.1           \\
1530 & PB  &             &              &         &A8/A9III/IV          &  68 &  &P &    &    0.0    &    0.0     & $^1$   \\
1568 & SB  &             &     $<$1     & 3.4     &A1V                  & 115 &R &  &    &    0.1428 &    0.02016 &2088.7        \\
1592 & B   &             &     4.5      & 3       &A1V+G0-2V            &  49 &R &  &H   &    0.1872 &    0.01070 &1656.2        \\
1639 & B   &             &     0.3      & 2.9     &A5V+G2-5V            &  82 &R &  &    &    0.02810&    0.00931 &170.2         \\
1664 & B   &             &     0.7      & 0.8     &Am+A5-F0V            &  59 &R &  &    &    0.03835&    0.01250 &73.5          \\
1666 & B   &  177--200    &              &         &A3III                &  27 &R &  &    &    0.1763 &    0.02362 &---           \\
1670 & B   &   30--87     &     11.8     & 2.7     &A5m+M2V              &  55 &R &  &    &    0.03316&    0.00977 &109.8         \\
1734 & B   &  111--124    &     4.1      & 6       &A7V+K5-M0V           &  72 &R &P &    &    0.02300&    0.00181 &109.8         \\
1857 & B   &             &     1.5      & 3.5     &A0V+G0V              & 114 &R &  &    &    0.04920&    0.01299 &667.1         \\
1872 & PB  &  140--154    &              &         &A2V                  & 106 &R &  &    &    0.03153&    0.00994 &364.1         \\
1971 & PB  &   21--29     &              &         &A2VpCr               & 148 &  &P &    &      0.0  &    0.0     &   $^2$         \\
2015 & S   &  172--225    &              &         &A7V                  &  44 &  &P &H   &    0.00609&    0.00139 &3.6           \\
2020 & S   &  104--130    &              &         &A5V                  &  19 &  &  &H   &    0.00131&    0.00031 &1.4           \\
2088 & B   &   32--41     &     12.6     & 12.2    &A2IV                 &  25 &  &  &H   &    0.01018&    0.00186 &18.5          \\
2095 & B   &             &     2.2/     & 4.5/    &A0pSi+F2-5V          &  53 &R &  &    &    0.1186 &    0.01951 &94.9          \\
2124 & SB  &             &              &         &A2V                  &  47 &R &P &H   &    0.1245 &    0.00359 &180.3         \\
2181 & B   &    248      &     0.1      & 0.1     &A0V+A                &  80 &R &  &    &    0.02450&    0.00744 &184.3         \\
2238 & PB  &   35--47     &              &         &A2Vs                 &  46 &R &  &    &    0.01886&    0.00877 &35.1          \\
2253 & B   &             &     2.3/25.4 & 5.3/7   &A3V+G2-5V            & 195 &R &  &    &    0.02084&    0.00915 &1292.0        \\
2280 & B   &             &     0.4      & 0.5     &A4.5V                & 102 &R &  &    &    0.03662&    0.01048 &411.2         \\
2298 & SB  &             &     14/93.6  & 2.3/8.3 &A5IV                 &  39 &R &  &H   &    0.01297&    0.00426 &85.7          \\
2320 & PB  &             &              &         &Am                   &  50 &R &  &    &    0.01822&    0.00451 &42.9          \\
2328 & B   &  220--238    &     21.1     & 2.4     &A0Vn                 & 125 &R &  &    &    0.1372 &    0.01845 &2640.5        \\
2421 & SB  &             &              &         &A0IV                 &  32 &R &  &H   &    0.06328&    0.00555 &220.5         \\
2424 & B   &             &     1.5/21.5 & 0.8/5.5 &A0V+A0V              & 178 &R &  &H   &    0.02561&    0.00201 &2209.4        \\
2466 & PB  &   90--102    &     0.0055   & 2.4     &A2V                  &  43 &R &  &    &    0.09255&    0.01812 &125.0         \\
2482 & B   &             &     8        & 1.5     &A3V                  &  91 &R &  &    &    0.04727&    0.01076 &259.1         \\
2491 & SB  &             &              &         &A1V                  &   3 &R &  &H   &    2.584  &    0.02469 &66.7          \\
2550 & PB  &    206      &              &         &A7IV                 &  30 &R &P &    &    0.08366&    0.00296 &65.2          \\
2626 & SB  &             &              &         &A0V                  & 130 &R &  &    &    0.01559&    0.00698 &191.3         \\
2890 & SB  &             &              &         &A2Vm                 &  16 &R &  &H   &    0.3086 &    0.00202 &830.4         \\
2891 & SB  &             &              &         &A1V                  &  16 &R &  &H   &    0.3086 &    0.00202 &226.8         \\
2950 & B   &             &     0.9      &         &A0III                & --- &  &P &    &    0.00514&    0.00164 &---           \\
3173 & B   &             &     45.6/7.3 & 8/0.5   &A2V+M0V              &  67 &R &  &    &    0.02640&    0.01003 &104.6         \\
3221 & B   &             &  2.8/48.6/+  & 3.2/... &A7Vm                 & 153 &R &  &    &    0.01983&    0.00991 &340.9         \\
\hline
3260 & B   &             &     3.6      & 2.6     &A2V+F2V              &  74 &R &  &    &    0.09536&    0.01760 &535.5         \\
3314 & S   &  115--161    &              &         &A0V                  &  38 &  &  &H   &    0.00639&    0.00157 &27            \\
3337 & SB  &             &     0.17     &         &A5m                  &  85 &R &  &H   &    0.03410&    0.00463 &1172.2        \\
3352 & SB  &             &     1.8      & 3.3     &A2m                  &  84 &R &  &    &    0.05309&    0.01266 &328.3         \\
3410 & SB  &             &              &         &A1Vnn                &  55 &R &  &    &    0.1015 &    0.02102 &218.9         \\
3455 & B   &             &     3.8      & 2       &A3V                  &  70 &R &  &    &    0.5313 &    0.05003 &2994.4        \\
3460 & B   &             &     21.4     & 9.8     &A0V                  &  73 &R &  &    &    0.03332&    0.01167 &214.3         \\
3485 & B   &             &     0.6/2.6  &  /3     &A1V                  &  24 &R &  &H   &    0.1047 &    0.00888 &134.0         \\
3524 & B   &             &              &         &A8V+A8V              &  98 &R &  &H   &    0.01935&    0.00161 &2985.0        \\
3569 & SB  &             &     10.7     &         &A7IV                 &  15 &R &  &H   &    0.04752&    0.00520 &28.2          \\
3586 & B   &  170--186    &     0.53     & 3.2     &A9Vn                 &  66 &  &P &    &    0.01903&    0.0     &587.4         \\
3655 & B   &             &              &         &A3III+A0V            &  83 &R &  &    &    0.03523&    0.01223 &271.2         \\
3685 & S   &  145--167    &              &         &A2IV                 &  34 &  &  &H   &    0.00781&    0.00090 &26.1          \\
3690 & SB  &             &              &         &A3V                  &  37 &R &  &    &    0.2099 &    0.02384 &206.2         \\
3699 & PB  &    10       &              &         &A8Ib                 & 212 &R &  &    &    0.05838&    0.01893 &464.6         \\
3756 & B   &             &     0.1      & 0.1     &A5III/IV             & 115 &R &  &    &    0.06428&    0.01169 &930.5         \\
4065 & B   &    183      &     2        & 0.1     &A1V                  &  89 &R &  &    &    0.06759&    0.01836 &574.6         \\
4096 & B   &             &     1.7      & 4       &A2V                  &  66 &R &  &    &    0.03358&    0.01125 &131.3         \\
4203 & PB  &             &     200      &         &A1Vn                 & 116 &R &  &    &    0.02432&    0.01012 &278.2         \\
4228 & S   &             &              &         &A0Ia                 & --- &  &P &    &    0.03660&    0.00399 &---           \\
4229 & B   &             &     1.9      & 0.6     &A2IV                 &  96 &R &  &    &    0.03664&    0.01580 &300.4         \\
4237 & B   &             &     27.3     & 5.8     &A3m                  & 112 &  &  &H   &    0.00438&    0.00072 &158.8         \\
4296 & B   &             &     10.6     & 7.3     &A3III-IV             &  60 &  &P &    &    0.01840&    0.0     &46.3          \\
4309 & B   &             &     8.2      & 5.6     &A3III-IV             &  81 &  &  &H   &    0.00536&    0.00059 &100           \\
4343 & B   &   40--49     &              &         &A1V+WD               &  82 &R &  &    &    0.4689 &    0.04332 &2262.8        \\
4350 & S   &             &              &         &A3IV-V               &  50 &R &  &    &    0.07834&    0.02435 &204.1         \\
4380 & SB  &             &              &         &A2V+A1V              &  56 &R &  &    &    0.05317&    0.01638 &122.8         \\
4385 & B   &             &     $<$1     & 3.4     &A8IIIm               &  65 &R &  &    &    0.02670&    0.00774 &78.5          \\
4405 & B   &             &     5.2      & 3.8     &A9V                  &  26 &R &P &    &    0.02455&    0.0     &13.1          \\
4422 & SB  &             &     5.5      &         &A2V                  &  64 &R &  &    &    0.05441&    0.01684 &195.6         \\
4454 & B   &             &     $<$1     & 2.8     &A2m+F8-G0            & 114 &R &  &    &    0.05492&    0.01434 &565.5         \\
4528 & B   &             &     0.3      &         &A1                   &  59 &R &  &    &    0.01922&    0.00858 &84.9          \\
4535 & SB  &             &              &         &A3m                  &  63 &R &  &    &    0.02716&    0.01110 &119.9         \\
4574 & B   &             &     7.4      & 6.1     &A9V                  &  47 &  &  &H   &    0.00499&    0.00234 &32.2          \\
4599 & SB  &             &     4.5      & 9.5     &Am                   &  70 &R &  &    &    0.02888&    0.01095 &81.4          \\
4646 & SB  &             &              &         &A5m                  &  34 &R &  &    &    0.2709 &    0.05984 &274.2         \\
4703 & B   &             &     32       & 5.7     &A5V+G8-K0V           & 103 &  &P &    &    0.01230&    0.00384 &93.7          \\
4717 & PB  &             &              &         &A3V                  &  87 &  &P &    &    0.00576&    0.00088 &31.7          \\
4791 & SB  &             &     20.3     & 1.5     &A3III-IV             & 806 &  &  &H   &    0.00078&    0.00047 &---           \\
4796 & B   &             &     6.9      & 7.5     &A0V                  &  67 &R &P &H   &    0.1107 &    0.00457 &428.4         \\
4855 & S   &             &     139      & 3.2     &A3V                  &  75 &R &P &    &    0.1126 &    0.0     &281.5         \\
4892 & SB  &             &     22       &         &A0V+A2V+HR4893       &  68 &R &  &    &    0.01271&    0.00541 &42.3          \\
4915 & SB  &             &     20       &         &A0pSiEuHg            &  34 &R &  &    &    0.07636&    0.01479 &62.6          \\
4921 & B   &             &     0.1/20.9 & /4.3    &A3V                  &  91 &  &P &    &    0.02245&    0.0     &133.4         \\
5037 & PB  &  205--222    &              &         &A2V                  &  65 &R &P &    &    0.2937 &    0.00919 &1149.8        \\
5054 & SB  &             &              &         &A2V                  &  24 &R &P &    &    0.02818&    0.00269 &8.6           \\
5055 & SB  &             &              &         &A1m                  & --- &R &P &    &    0.02172&    0.00259 &---           \\
5144 & B   &             &     4.8      & 3       &A1V                  &  93 &R &  &H   &    0.03321&    0.00324 &869.5         \\
5234 & B   &             &     1.5/27.9 & 0.8/6.4 &A1V                  & 143 &  &P &    &    0.04743&    0.00848 &1127.4        \\
5269 & S   &             &              &         &ApSi                 & 169 &  &  &H   &    0.00088&    0.00045 &72            \\
5291 & SB  &             &              &         &A0III                &  95 &R &  &    &    0.04237&    0.00972 &274.4         \\
5350 & SB  &             &              &         &A9V                  &  30 &R &  &    &    0.05820&    0.01190 &36.0          \\
5360 & S   &             &              &         &A2IV                 & 102 &  &  &H   &    0.00797&    0.00254 &236.3         \\
5386 & B   &             &     6.1/     & 1.7/0.3 &A0V+F0V+F2V          &  66 &R &  &    &    0.08158&    0.01807 &273.5         \\
5401 & B   &             &     26.9     & 5.7     &Am                   &  58 &R &  &    &    0.02251&    0.01012 &48.8          \\
5413 & SB  &             &     22       & 5.5     &A1V                  &  68 &R &  &H   &    0.01965&    0.00095 &690.3         \\
5433 & B   &             &     2        & 9.8     &A7Vn                 &  71 &R &  &    &    0.04928&    0.01152 &245.3         \\
5663 & B   &             &     13.3     & 4.4     &A3m                  &  52 &R &  &    &    0.01862&    0.00857 &30.9          \\
5697 & B   &             &     5.7      & 2.2     &A0pSi+F5-8V          & 123 &R &  &H   &    0.03590&    0.00405 &2409.4        \\
5719 & B   &             &     1.4      & 5.5     &A0pSi                & 118 &R &P &    &    0.05763&       0.0  &1601.4        \\
5756 & SB  &             &     11       & 2.7     &A2V                  &  73 &R &  &    &    0.02947&    0.01199 &112.7         \\
5765 & B   &             &     9.2/?    & 1.2/1.4 &A4V                  & 102 &R &  &    &    0.07019&    0.01404 &1160.5        \\
5793 & B   &             &              &         &A0V+G5V              &  23 &R &P &H   &    0.1324 &    0.00681 &51.5          \\
5818 & B   &             &     ?        & ?       &A2V                  &  76 &R &P &    &    0.06149&    0.00519 &443.6         \\
5846 & B   &             &     3.7      & 1.8     &A0V+B                & 141 &R &  &    &    0.1035 &    0.01961 &2006.2        \\
5887 & SB  &             &     1.3      & 3       &A3m                  &  80 &R &  &    &    0.01645&    0.00533 &78.3          \\
5895 & B   &  185--229    &     0.1      &         &A3Vn                 &  49 &R &P &    &    0.04194&       0.0  &50.9          \\
5961 & B   &             &     0.2/10   & 0.5/2.4 &A7IV                 &  43 &R &  &H   &    0.4617 &    0.01690 &3566.3        \\
5983 & SB  &             &              &         &A2III+G8             & 212 &R &  &    &    0.03313&    0.01155 &1066.8        \\
5999 $^3$& SB  &             &              &         &A7IVe                & 208 &R &P &H   &    0.2870 &    0.01450 &20422.5    \\
6000 & B   &             &     1.3      & 4.6     &A1III                & 241 &R &P &H   &    0.1892 &    0.00595 &3902.4        \\
6097 & B   &             &     6.2      & 0.4     &A0V+A0V              & 117 &R &  &    &    0.07391&    0.01681 &1009.1        \\
6111 & SB  &             &              &         &A1III+M              & 105 &R &  &    &    0.02651&    0.01026 &473.1         \\
6123 & B   &             &     0.2      &         &A5V                  &  79 &R &  &    &    0.01403&    0.00557 &123.1         \\
6129 & SB  &             &     0.8      & 3.2     &A3m                  &  37 &R &  &    &    0.2882 &    0.02920 &372.0         \\
6162 & B   &             &     16.3     & 3.3     &A4Vn                 &  69 &R &  &    &    0.04089&    0.00916 &155.2         \\
6186 & B   &             &     3.7      & 1       &A1Vnn                & 122 &R &  &    &    0.07209&    0.01542 &418.2         \\
6216 & B   &             &     1.9/24   & 3.5/7.4 &A2V                  &  92 &R &  &    &    0.03966&    0.01394 &208.8         \\
6218 & B   &             &     5.4      & 7.6     &A3IV                 & 231 &R &  &    &    0.01908&    0.00957 &1438.3        \\
6240 & SB  &             &              &         &A7+F6                &  74 &R &P &H   &    0.4669 &    0.00742 &1344.3        \\
6254 & B   &             &     1.8/     & 5.5/    &A2VpSrCrEu           &  54 &R &  &H   &    0.01402&    0.00263 &90.7          \\
6317 & SB  &             &     0.1      &         &A7V                  &  73 &R &  &    &    0.01663&    0.00700 &144.2         \\
6377 & B   &             &   0.08/19.5  & 0/6     &A5m                  &  54 &R &  &    &    0.02051&    0.00739 &42.9          \\
\hline
6435 & B   &  210--228    &     1.6/11.5 & 1/4.9   &A0V(nn)              & 114 &R &  &H   &    0.04231&    0.00238 &1390.6        \\
\hline
6436 & SB  &             &     0.9      &         &A2V                  &  55 &R &P &    &    0.03320&       0.0  &92.5          \\
6554 & SB  &             &     60       &         &A6V                  &  30 &R &  &    &    0.01433&    0.00427 &9.7           \\
6555 & SB  &             &              &         &A4m                  &  31 &R &  &    &    0.01433&    0.00427 &9.9           \\
6556 & PB  &             &              &         &A5III                &  14 &R &  &    &    0.1241 &    0.01652 &18.3          \\
6618 & PB  &  130--170    &              &         &A2V                  & 127 &R &  &    &    0.00979&    0.00324 &207.7         \\
6641 & SB  &             &     0.1      &         &A2Vs                 & 132 &R &  &    &    0.08195&    0.00874 &1661.5        \\
6656 & B   &             &              &         &A2V                  &  67 &R &  &    &    0.00915&    0.00344 &65.6          \\
6730 & B   &             &     6.1      & 0.2     &A5IIIn               & 144 &R &  &    &    0.1143 &    0.01617 &1680.3        \\
6771 & SB  &             &  25.3/51.7   & 10.3/7.3&A4IVs                &  25 &R &  &    &    0.02134&    0.00982 &8.6           \\
6781 & B   &             &     0.1/14.2 &         &A3V                  &  70 &R &  &H   &    0.09434&    0.00861 &2239.4        \\
6825 & PB  &   25--33     &              &         &ApSi                 &1205 &R &  &    &    0.05331&    0.01705 &--            \\
6843 & B   &             &     0.7      & 3.5     &A8V                  & 132 &R &  &    &    0.1390 &    0.02396 &3939.3        \\
6876 & SB  &             &              &         &A5m                  &  58 &R &  &    &    0.04933&    0.01029 &145.0         \\
6923 & SB  &             &              &         &A1V                  &  58 &R &P &H   &    0.06139&    0.00518 &373.0         \\
6956 & B   &             &     $<$0.1   &         &A4-5IV/V             &  74 &R &  &    &    0.04510&    0.01560 &248.8         \\
7001 & B   &             &     43/46    & 9.5/11  &A0Va                 &   8 &  &  &H   &    0.1125 &    0.00514 &19.4          \\
7051 & B   &             &     3.4      & 0.9     &A4V                  &  50 &R &P &H   &    0.07280&    0.00424 &189.1         \\
7056 & SB  &             &              &         &A4m                  &  47 &R &  &    &    0.2511 &    0.02232 &571.6         \\
7077 & B   &             &     0.2      &         &A1m                  & 128 &R &  &    &    0.02421&    0.01161 &649.4         \\
7124 & SB  &             &              &         &A1Vn                 &  93 &R &  &    &    0.02501&    0.00495 &203.5         \\
7160 & S   &             &              &         &A8V                  &  88 &R &P &H   &    0.04693&    0.00536 &243.4         \\
7214 & PB  &             &              &         &A4V                  &  55 &R &  &    &    0.07833&    0.01560 &255.2         \\
7215 & B   &             &     41.9     & 5.6     &A7V                  &  39 &R &  &    &    0.07750&    0.01322 &105.3         \\
7235 & SB  &             &              &         &A0Vn                 &  26 &R &  &H   &    0.05526&    0.00451 &84.9          \\
7313 & PB  &  195--212    &              &         &A1Vn                 &  84 &R &  &    &    0.04254&    0.01231 &255.3         \\
7392 & SB  &             &              &         &Am                   &  57 &R &  &    &    0.03887&    0.01431 &122.3         \\
7431 & SB  &             &              &         &A1mA2-F0             &  89 &R &  &H   &    0.01046&    0.00326 &134.9         \\
7557 & S   &             &              &         &A7V                  &   5 &R &P &    &    0.1785 &    0.00357 &6.4           \\
7562 & B   &             &     0.4      & 3.3     &A1m                  & 117 &R &P &    &    0.0264 &       0.0  &370.2         \\
7571 & B   &             &     0.15     &         &A1V+F8IV             & 117 &R &  &    &    0.3836 &    0.04335 &6865.9        \\
7610 & SB  &             &              &         &A1IV                 &  63 &R &P &    &    0.03413&       0.0  &122.1         \\
7695 & B   &             &     4.9/150  & 3--4/5   &A2II-III+            &  78 &R &  &    &    0.02284&    0.00550 &101           \\
7755 & B   &             &     0.2      &         &A2Vn                 & 109 &R &  &    &    0.00606&    0.00297 &52.6          \\
7775 & SB  &             &              &         &B9.5III/IV           &  96 &R &  &    &    0.02685&    0.01216 &177.6         \\
7781 & SB  &             &     3        &         &A2Vs                 &  89 &R &  &    &    0.03763&    0.00656 &291.8         \\
7917 & SB  &             &     1.2      & 3       &A2V                  &  82 &R &  &    &    0.01681&    0.00727 &128.0         \\
8021 & SB  &             &              &         &A7III+G2III          &  45 &R &  &    &    1.024  &    0.07911 &1802          \\
8028 & B   &             &     0.2      &         &A1Vne                & 109 &R &  &    &    0.04808&    0.01015 &788.3         \\
8060 & B   &             &     0.3      & 1.3     &A5V                  &  48 &R &  &    &    0.04937&    0.01884 &188.4         \\
8101 & B   &             &     17.9     & 1       &A1V                  & 621 &R &  &    &    0.06809&    0.01332 &---           \\
8140 & B   &             &     3        & 2.5     &A5V+G0V              &  30 &R &  &H   &    0.1034 &    0.00936 &341.3         \\
8151 & B   &             &     0.15     & 2.5     &A2pCrEuSr+           &  57 &R &  &    &    0.1062 &    0.01907 &411.2         \\
8162 & B   &             &     209.2    &  8      &A7IV                 &  15 &R &P &    &    0.02026&    0.00278 &7.1           \\
8210 & SB  &             &              &         &A8Vm+WD              &  46 &R &  &    &    1.052  &    0.06780 &3631.1        \\
8263 & B   &             &     31.3     & 3.3     &A2V                  & 122 &R &  &    &    0.02600&    0.01072 &322.3         \\
8266 & PB  &  185--201    &              &         &A5V                  &  63 &R &  &    &    0.01405&    0.00626 &36.6          \\
8307 & B   &             &     1.4/     & 5.4/    &A0V                  &  84 &  &P &    &    0.05806&    0.00468 &4326.6        \\
8322 & B   &             &              &         &Am                   &  12 &R &  &    &    1.655  &    0.12550 &187.5         \\
8396 & SB  &             &              &         &A2V+K0III            & 145 &R &  &H   &    0.03348&    0.00316 &505.2         \\
8417 & SB  &             &              &         &A3m                  &  31 &R &  &H   &    0.05639&    0.00470 &169.7         \\
8431 & PB  &             &              &         &A2V                  &  40 &R &  &    &    0.03442&    0.01345 &89.6          \\
8518 & SB  &             &              &         &A0V                  &  48 &R &  &    &    0.05508&    0.01707 &92.9          \\
8533 & B   &             &     0.5/     & 0.2/    &A0V                  & 130 &R &P &    &    0.01041&       0.0  &448.2         \\
8576 & B   &             &     30.3     & 2       &A0V                  &  45 &R &  &    &    0.06447&    0.01814 &88.5          \\
8598 & B   &             &     9.5/     & 3/      &A0V                  & 123 &R &  &    &    0.01753&    0.00758 &104.9         \\
8600 & PB  &             &              &         &A3Vn                 &  69 &R &  &    &    0.03796&    0.01648 &169.9         \\
8662 & SB  &             &              &         &A9IIIm               &  74 &R &  &H   &    0.00376&    0.00108 &14.8         \\
8724 & B   &             &     3.9      & 2.9     &A3Vs                 &  82 &R &  &    &    0.04692&    0.01266 &337.9         \\
8738 & S   &             &              &         &A1V                  &  96 &  &P &    &    0.01433&       0.00 &90.2          \\
8799 & S   &             &              &         &A5V                  &  40 &R &  &    &    0.02123&    0.00783 &14.7          \\
8865 & B   &             &     1.2      & 4       &A0V                  &  76 &R &  &H   &    0.07713&    0.00658 &834.0         \\
8884 & B   &             &     13.2     & 3.5     &A5Vn                 &  80 &R &  &    &    0.01986&    0.00827 &121.2         \\
8963 & B   &             &     27.7     & 6.2     &A1Vn                 &  73 &  &  &H   &    0.00203&    0.00086 &31.3          \\
9016 & B   &             &     3.3/     & 7/      &A0V                  &  44 &R &P &H   &    0.1724 &    0.00813 &379.4         \\
9039 & PB  &  156--180    &              &         &A4Vn                 &  58 &R &  &    &    0.03021&    0.01058 &99.6          \\
\hline
\end{tabular}
$^1$ \cite{1995PASP..107.1034S} calculate an $L_{\rm x}$ of 33 $\times$ $10^{27}$ erg/s from PSPC pointing observations. The Second ROSAT Source Catalog of Pointed Observation (2001) lists false detections in the field and therefor no count rate for the source.\\
$^2$ In The Second ROSAT Source Catalog of Pointed Observation (2001) this source is flagged as suspect in lightcurve, variability and spectrum. No count rate for the source is listed.\\
$^3$ See \cite{1994AetA...292..152Z} and \cite{2005ApJ...618..360H}.
\end{table}