\begin{table}
\caption{List of X-ray associated ``bona fide'' single or resolved multiple A-type stars.}\label{tab2}
\begin{tabular}{llcrclrclrrrrr}
\hline \hline  HR     &   Binary   & $v$ sin ($i$)    &   Sep. & $\delta$ Mag & Components & Distance & \multicolumn{3}{c}{Catalog} & CR & $\pm$CR & $L_{{\rm x}27}$  \\
\hline 
191  & B   &             &     20       & 7       &A0IV+K2-5V           &  74 &R &  &H   &    0.01147&    0.00158 &270           \\
378  & S   &  100--112    &              &         &A3V                  &  67 &R &  &    &    0.01713&    0.00787 &78.3          \\
398  & S   &             &              &         &A0Vnn                & 158 &R &  &    &    0.01228&    0.00537 &292.1         \\
433  & B   &             &     22       & 5       &A0V+K0V              &  68 &R &  &H   &    0.00856&    0.00159 &353.3         \\
710  & B   &   23--31     &     12       & 3.5     &A6Vsp+G5-8V          &  66 &R &  &H   &    0.03550&    0.00327 &422.6         \\
778  & PB  &             &              &         &A6V                  &  44 &  &P &H   &    0.01851&    0.00154 &21            \\
789  & B   &             &     24       & 10      &A2V+M2-5V            &  40 &R &  &H   &    0.2090 &    0.01200 &924           \\
817  & S   &             &              &         &A1V                  & 107 &R &  &    &    0.04391&    0.01295 &554.6         \\
943  & S   &   80--90     &              &         &A5V                  &  58 &R &  &    &    0.04234&    0.01681 &137.9         \\
1014 & S   &     79      &              &         &A3V                  &  58 &  &P &    &    0.02082&    0.00226 &50.2          \\
1039 & S   &     65      &              &         &A0Vs                 & 104 &R &  &    &    0.03048&    0.01085 &299.9         \\
1196 & S   &   35--44     &              &         &A5m                  &  60 &R &  &    &    0.04111&    0.01120 &141.0         \\
1314 & S   &  230--249    &              &         &A2Vn                 & 108 &R &  &    &    0.03234&    0.00957 &498.5         \\
1700 & S   &             &              &         &A1V                  & 130 &R &  &    &    0.01966&    0.00737 &358.0         \\
1706 & B   &             &   12.6/14.6  & 6/3     &A9IV+K2+F+WD         &  82 &R &  &H   &    5.051  &    0.1068  &13211.6       \\
1732 & S   &   40--49     &              &         &A0pSi                & 137 &  &P &    &    0.02576&    0.00168 &343.7         \\
1940 & S   &   14-15     &              &         &A8Vs                 &  41 &R &  &    &    0.01679&    0.00761 &19.2          \\
2174 & B   &             &     29.2/..  & 1.2/3.2 &A3V+A0               & 187 &R &  &H   &    0.02279&    0.00366 &3351          \\
2180 & S   &  225--264    &              &         &A0Vn                 &  78 &R &  &    &    0.02316&    0.00804 &185.8         \\
2209 & S   &  220--238    &              &         &A0Vn                 &  54 &R &  &    &    0.04748&    0.01412 &120.4         \\
2265 & S   &    249      &              &         &A2-3V                &  62 &R &  &    &    0.5004 &    0.02675 &1858.1        \\
2350 & S   &             &              &         &A5V                  &  69 &  &P &    &    0.00796&    0.00059 &27.3          \\
2351 & S   &   35--44     &              &         &A9IV                 &  61 &R &P &    &    0.05592&    0.0     &402.3         \\
2658 & S   &             &              &         &A0V                  & 125 &R &  &    &    0.02326&    0.00855 &329.1         \\
2683 & S   &             &              &         &A0pSi                &  87 &R &  &    &    0.02306&    0.00863 &186.7         \\
2709 & S   &    62       &              &         &A0III                & 255 &R &  &    &    0.02186&    0.00799 &1023.4        \\
2720 & S   &             &              &         &A8V                  &  48 &R &  &    &    0.05062&    0.01390 &74.6          \\
2776 & S   &   83--94     &              &         &A7s                  &  34 &R &  &    &    0.03516&    0.01172 &24.8          \\
2869 & S   &    214      &              &         &A1IV                 & 106 &R &  &    &    0.02414&    0.01043 &267.7         \\
3131 & S   &  177--245    &              &         &A1V                  &  73 &R &  &    &    0.03230&    0.01504 &280.6         \\
3321 & S   &   11--13     &              &         &A5III-IV             &  53 &R &  &H   &    0.02777&    0.00213 &223.7         \\
3401 & S   &  230--254    &              &         &A2Vn                 & 110 &R &  &    &    0.01488&    0.00712 &156.7         \\
3649 & S   &   21--29     &              &         &A9IVDel Del          &  51 &R &  &    &    0.03393&    0.01188 &67.2          \\
3761 & S   &    249      &              &         &A3Vn                 &  68 &R &  &    &    0.05223&    0.01440 &331.3         \\
4263 & S   &             &              &         &A0pSiCr              & 152 &R &  &    &    0.1431 &    0.02499 &3577.0        \\
4502 & S   &    0--19     &              &         &A0V                  &  64 &R &  &    &    0.09110&    0.02831 &270.8         \\
4554 & S   &  163--178    &              &         &A0VSB                &  26 &R &P &    &    0.04295&    0.00349 &28.0          \\
4680 & S   &  135--180    &              &         &A9.5III              &  55 &  &P &    &    0.01051&    0.00094 &23.1          \\
4886 & S   &  215--233    &              &         &A7V                  & 112 &  &P &    &    0.01200&    0.0     &107.6         \\
4889 & S   &             &              &         &A7III                &  48 &R &P &    &    0.01368&    0.0     &22.7          \\
4893 & B   &             &     22       &         &A1IIIshe.+HR4892     &  93 &R &  &H   &    0.00499&    0.00176 &101.9         \\
4971 & S   &             &              &         &A9III-IV             &  62 &R &  &    &    0.02244&    0.00843 &61            \\
5040 & S   &   18--26     &              &         &A2m                  &  64 &R &  &    &    0.1240 &    0.02372 &398.1         \\
5062 & S   &  210--248    &              &         &A5V                  &  25 &R &P &    &    0.04679&    0.0     &18.8          \\
5069 & S   &             &              &         &Ap SrEuCr            &  88 &R &  &    &    0.03570&    0.01525 &137.2         \\
5107 & S   &  178--222    &              &         &A3V                  &  22 &R &  &    &    0.02536&    0.01250 &10.7          \\
5216 & S   &   70--81     &              &         &A3V                  &  83 &R &  &    &    0.07485&    0.01343 &444.9         \\
5343 & S   &    96       &              &         &A8III                &  49 &  &P &    &    0.00597&    0.00092 &10.3          \\
5357 & S   &    230      &              &         &A2Vn                 &  68 &R &  &    &    0.05173&    0.01835 &305.7         \\
5406 & S   &   90--102    &              &         &A2IV                 &  72 &R &  &    &    0.07643&    0.02048 &387.0         \\
5468 & S   &   85--96     &              &         &A1V                  &  60 &R &  &    &    0.3418 &    0.03006 &1341.9        \\
5491 & S   &             &              &         &Am                   &  64 &R &  &    &    0.04996&    0.01835 &148.7         \\
5511 & S   &  265--334    &              &         &A0V                  &  39 &R &  &    &    0.04499&    0.01307 &55.9          \\
5729 & S   &             &              &         &A2V                  &  67 &R &  &    &    0.2684 &    0.03963 &1077.2        \\
5759 & S   &   55--65     &              &         &A3m                  &  92 &R &  &    &    0.00757&    0.00353 &45.8          \\
5845 & S   &   68--78     &              &         &A2m                  &  53 &R &P &    &    0.1003 &    0.00477 &181.0         \\
5870 & S   &  120--133    &              &         &A3V                  &  77 &R &  &    &    0.03756&    0.01185 &247.8         \\
6081 & S   &             &              &         &A4II/III             & 361 &  &P &    &    0.00849&    0.00187 &790.8         \\
6153 & S   &             &              &         &A7pSrEuCr            &  54 &  &P &    &    0.05472&    0.00462 &113.4         \\
6332 & S   &   21--29     &              &         &A3IV                 &  90 &R &  &    &    0.00731&    0.00380 &86.4          \\
6386 & S   &   15--23     &              &         &A0V                  & 114 &R &  &    &    0.03536&    0.01261 &740.6         \\
6537 & S   &             &              &         &A0V                  & 118 &R &  &    &    0.04082&     0.0189 &461.9         \\
6539 & S   &             &              &         &A0V                  & 104 &R &P &    &    0.07882&       0.0  &915.0         \\
6681 & B   &             &  20.8/33.7   & 2.2/6.5 &A0V+G0-2V            &  76 &R &  &H   &    0.01784&    0.00258 &950.9         \\
6782 & B   &             &     14.2     &         &A3V                  &  51 &R &  &H   &    0.4866 &       0.0  &81            \\
7012 & S   &             &              &         &A5IV-V               &  29 &R &  &    &    0.09705&    0.03182 &70.8          \\
7018 & S   &    30       &              &         &A0V                  & 131 &R &  &    &    0.01584&    0.00307 &303.6         \\
7085 & S   &   90--102    &              &         &A1V                  & 176 &  &P &    &    0.00967&    0.00291 &216.6         \\
7250 & S   &   35--44     &              &         &A4III                & 102 &R &  &    &    0.01807&    0.00725 &134.8         \\
7312 & S   &   55--64     &              &         &A9V                  &  27 &R &  &    &    0.1271 &    0.00981 &86.9          \\
7384 & S   &  170--186    &              &         &A0V                  & 123 &R &  &    &    0.07768&    0.01714 &1210.4        \\
7416 & S   &             &              &         &A0p(CrEuSr)          & 134 &R &  &    &    0.03580&    0.01333 &532.1         \\
7423 & S   &  165--180    &              &         &A3V                  &  95 &R &  &    &    0.01309&    0.00464 &189.8         \\
7498 & S   &             &              &         &A4III                &  42 &R &  &    &    0.08967&    0.03027 &111           \\
7634 & S   &    175      &              &         &A4Vn                 &  86 &R &  &    &    0.01048&    0.00380 &70.1          \\
7702 & S   &  190--207    &              &         &A3V                  & 200 &R &  &    &    0.01118&    0.00461 &607.6         \\
7730 & S   &             &     337      &         &A5IIIn               & 220 &R &  &    &    0.02710&    0.00671 &939.9         \\
7734 & S   &  220--238    &              &         &A0V                  & 310 &  &P &    &    0.00248&    0.00068 &170.7         \\
7826 & S   &             &              &         &A3V                  &  83 &R &  &    &    0.02057&    0.00765 &56.9          \\
8463 & B   &             &     23.2/    & 5/      &A5V                  &  55 &R &  &H   &    0.02248&    0.00192 &219.6         \\
8578 & S   &   45--81     &              &         &A2m                  &  63 &R &  &    &    0.02248&    0.00584 &81.1          \\
8675 & S   &             &              &         &A3V                  &  40 &  &P &    &    0.01243&    0.00206 &13.4          \\
9060 & S   &             &              &         &A1IV                 &  63 &R &  &    &    0.07669&    0.01949 &314.3         \\
\hline
9062 & S   &  187--191    &              &         &A1V                  &  49 &R &  &    &    0.05986&    0.01889 &102.2         \\\hline
\end{tabular}
\end{table}