\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{Physical parameters of V128, V126 and V72 variables as \protect derived
by Cacciari et~al. (2005) from color-temperature calibration.}\label{Cacciari}
\small\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Star & Mass           &  $T_{{\rm e}}$  & $\log~L/L_{\odot}$ \\
     &  [$M_{\odot}$] & [K] &          \\
\hline
V128 & $0.67\pm0.05$ & $7228\pm100$ &  $1.681\pm0.03$ \\
V126 & $0.70\pm0.05$ & $6855\pm100$ &  $1.692\pm0.03$ \\
V72  & $0.72\pm0.05$ & $6773\pm100$ &  $1.670\pm0.03$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}