\begin{table}%t4
\caption{[Fe/H] and the mean values for $\log\epsilon$(X) and [X/Fe] for all stars of the
sample. The symbol "$<$'' indicates an upper limit. The stars signaled with "*'' were
considered normal rather than barium stars by \citet{rod07}. The number of lines used to 
compute the medium is shown in brackets.
\label{abuncom}}
 
\begin{tabular}{llrrrrrrrrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{2}{c}{identifiers} & [Fe/H] & $\log\epsilon$(Ru) & $\log\epsilon$(Hf) & [Ru/Fe] & [Hf/Fe] &
[Y/Fe] & [Nd/Fe] & [Eu/Fe] & [Sm/Fe] & [Hf/Ru] \\
\noalign{\smallskip}
\hline
HD 749     &         & --0.06 & 2.46 &    2.27 &  0.68 &    1.45 &  1.18[12] &  1.33[9] &  0.33[4] &  0.93[5] &  0.77 \\
HD 2454    & HR 107  & --0.36 & 2.88 & $<$0.76 &  1.40 & $<$0.24 &  0.60[12] &  0.32[9] &  0.04[2] &  0.30[5] & --1.16 \\
HD 5424    &         & --0.55 & 2.36 &    2.08 &  1.07 &    1.75 &  1.03[11] &  1.72[9] &  0.46[4] &  1.27[4] &  0.68 \\
HD 8270    & HR 391  & --0.42 & 2.40 &    1.27 &  0.98 &    0.81 &  0.95[12] &  0.73[9] &  0.32[4] &  0.37[5] & --0.17 \\
HD 9362*   & HR 440  & --0.34 & 1.66 &    0.62 &  0.16 &    0.08 & --0.15[11] & --0.02[9] &  0.14[4] &  0.05[5] & --0.08 \\
HD 12392   &         & --0.12 & 3.13 &    2.42 &  1.41 &    1.66 &  1.21[12] &  1.49[9] &  0.48[4] &  1.47[5] &  0.25 \\
HD 13551   &         & --0.44 & 2.58 &    1.47 &  1.18 &    1.03 &  1.08[12] &  0.73[8] &  0.21[3] &  0.45[4] & --0.15 \\
HD 13611*  & HR 649  & --0.14 & 2.13 &    0.97 &  0.43 &    0.23 & --0.01[12] &  0.19[9] &  0.25[4] &  0.21[5] & --0.20 \\
HD 20894*  & HR 1016 & --0.11 & 1.99 &    1.14 &  0.26 &    0.37 & --0.04[12] &  0.10[9] &  0.18[4] &  0.08[5] &  0.11 \\
HD 22589   &         & --0.27 & 2.20 &    1.20 &  0.63 &    0.59 &  0.83[12] &  0.32[9] &  0.21[4] &  0.08[5] & --0.04 \\
HD 26967*  & HR 1326 &  0.00 & 1.84 &    0.78 &  0.00 &   --0.10 & --0.15[11] & -0.10[9] &  0.07[4] & -0.05[5] & --0.10 \\
HD 27271   &         & --0.09 & 2.13 &    1.49 &  0.38 &    0.70 &  0.89[12] &  0.53[9] &  0.31[4] &  0.41[5] &  0.32 \\
HD 46407   & HR 2392 & --0.09 & 2.81 &    1.94 &  1.06 &    1.15 &  1.15[12] &  0.88[9] &  0.34[4] &  0.89[5] &  0.09 \\
HD 48565   &         & --0.62 & 2.80 &    1.66 &  1.58 &    1.40 &  1.01[12] &  1.31[9] &  0.35[4] &  0.95[5] & --0.18 \\
HD 76225   &         & --0.31 & 3.07 &    1.58 &  1.54 &    1.01 &  1.17[12] &  0.77[9] &  0.25[4] &  0.53[5] & --0.53 \\
HD 87080   &         & --0.44 & 2.91 &    2.15 &  1.51 &    1.71 &  1.11[12] &  1.56[9] &  0.66[4] &  1.12[5] &  0.20 \\
HD 89948   &         & --0.30 & 2.68 &    1.43 &  1.14 &    0.85 &  1.02[12] &  0.65[9] &  0.16[4] &  0.43[5] & --0.29 \\
HD 92545   &         & --0.12 & 3.02 &    1.26 &  1.30 &    0.50 &  0.64[12] &  0.42[8] &  0.32[4] &  0.24[5] & --0.80 \\
HD 104979  & HR 4608 & --0.35 & 2.15 &    1.13 &  0.66 &    0.60 &  0.34[12] &  0.49[9] &  0.28[4] &  0.50[5] & --0.06 \\
HD 106191  &         & --0.29 & 3.25 & $<$1.09 &  1.70 & $<$0.50 &  0.91[12] &  0.48[6] &  0.20[3] &  0.46[5] & --1.20 \\
HD 107574  &         & --0.55 & 3.29 &    1.33 &  2.00 &    1.00 &  0.96[12] &  0.86[9] &  0.47[4] &  0.64[5] & --1.00 \\
HD 113226* & HR 4932 & +0.12 & 1.91 &    0.80 & -0.05 &   --0.20 & --0.08[12] & --0.10[9] &  0.02[4] &  0.01[5] & --0.15 \\
HD 116713  & HR 5058 & --0.12 & 2.53 &    1.76 &  0.81 &    1.00 &  0.96[12] &  0.80[9] &  0.40[4] &  1.06[5] &  0.19 \\
HD 116869  &         & --0.32 & 2.13 &    1.40 &  0.61 &    0.84 &  0.59[12] &  0.86[9] &  0.16[4] &  0.56[5] &  0.23 \\
HD 123396  &         & --1.19 & 1.56 &    1.50 &  0.91 &    1.81 &  0.70[12] &  1.55[9] &  0.50[4] &  1.19[5] &  0.90 \\
HD 139195  & HR 5802 & --0.02 & 2.07 &    1.11 &  0.25 &    0.25 &  0.39[12] &  0.08[9] &  0.18[4] &  0.10[5] &  0.00 \\
HD 147609  &         & --0.45 & 3.09 & $<$2.03 &  1.70 & $<$1.60 &  1.57[12] &  1.32[8] &  0.74[4] &  1.09[4] & --0.10 \\
HD 150862  &         & --0.10 & 2.99 &    1.48 &  1.25 &    0.70 &  1.08[12] &  0.34[8] &  0.20[3] &  0.23[4] & --0.55 \\
HD 181053  & HR 7321 & --0.19 & 1.85 &    0.97 &  0.20 &    0.27 &  0.34[12] &  0.20[9] &  0.15[4] &  0.15[5] &  0.05 \\
HD 188985  &         & --0.30 & 3.09 &    1.68 &  1.55 &    1.10 &  1.02[12] &  1.04[9] &  0.29[3] &  0.72[5] & --0.45 \\
HD 202109  & HR 8115 & --0.04 & 1.98 &    1.04 &  0.18 &    0.20 &  0.44[12] &  0.18[9] &  0.17[4] &  0.17[5] &  0.02 \\
HD 204075  & HR 8204 & --0.09 & 3.50 &    1.79 &  1.75 &    1.00 &  0.81[12] &  0.58[9] & --0.25[4] &  0.55[5] & --0.75 \\
HD 205011  &         & --0.14 & 2.10 &    1.32 &  0.40 &    0.58 &  0.71[12] &  0.38[9] &  0.21[4] &  0.36[5] &  0.18 \\
HD 210709  &         & --0.04 & 2.18 &    1.22 &  0.38 &    0.38 &  0.53[12] &  0.63[9] &  0.08[4] &  0.30[5] &  0.00 \\
HD 210910  &         & --0.37 & 1.47 & $<$0.69 &  0.00 & $<$0.18 &  0.54[9]  &  0.55[5] &  0.54[4] &  0.41[4] &  0.18 \\
HD 220009* & HR 8878 & --0.67 & 1.25 &    0.21 &  0.08 &    0.00 &  0.06[12] &  0.16[9] &  0.28[4] &  0.25[5] & --0.08 \\
HD 222349  &         & --0.63 & 2.89 &    1.55 &  1.68 &    1.30 &  1.03[12] &  1.26[9] &  0.24[2] &  0.88[5] & --0.38 \\
BD+18 5215 &         & --0.53 & 2.81 &    1.55 &  1.50 &    1.20 &  1.01[12] &  0.83[7] &  0.24[3] &  0.70[5] & --0.30 \\
HD 223938  &         & --0.35 & 2.13 &    1.58 &  0.64 &    1.05 &  0.74[12] &  1.08[9] &  0.37[4] &  0.75[4] &  0.41 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}