\begin{table}%t3
\caption{Oscillator strength for the IR phosphorus lines
(wavelengths in nm) available in the literature.
\label{gflog}}
\par
 %\centerline
{
\begin{tabular}{rrrrrl}
\hline\hline
\multicolumn{5}{c}{\loggf} & Reference\\
 1051.2 & 1053.0 & 1058.2 & 1059.7 & 1068.1 \\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
--0.21  & 0.20   &  0.48  & --0.21 & --0.10 &\citet{KP}\\
--0.23  & 0.18   &        & --0.24 & --0.12 &NIST\\
--0.06  & 0.31   &  0.52  & --0.14 & --0.12 &\citet{berzinsh97} \\
--0.13  & 0.24   &  0.45  & --0.21 & --0.19 &\citet{berzinsh97} corr.\\
--0.10  & 0.27   &  0.49  & --0.17 & --0.15 &\citet{biemont94}\\
--0.24  & 0.17   &  0.45  & --0.24 & --0.13 &\citet{biemont73}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\end{tabular}
}
\par
\smallskip
(NIST: {\tt http://physics.nist.gov/PhysRefData/ADS}{{\tt http://physics.nist.gov/PhysRefData/ADS}}).
\end{table}