\begin{table}%t7
\caption{Isolation parameters calculated for the galaxies in the ACO sample.}
\label{tab:critACO}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c c}
\hline \hline
 (1)  &  (2)  &(3)&  (4)  &  (5)\\
ACO &$\eta_k$&$k$&  $Q$  & $Q_{\rm Kar}$\\
\hline
 160 & 3.797 & 5 & --1.014 & --1.157\\
 260 & 3.044 & 5 & --1.706 & --1.706\\
 671 & 3.953 & 5 & --0.710 & --0.757\\
 957 & 3.763 & 5 &  0.410 & --0.663\\
 999 & 4.018 & 5 & --0.174 & --0.193\\
1100 & 2.837 & 5 & --1.056 & --1.058\\
1177 & 2.588 & 5 &  0.541 & --0.503\\
1213 & 4.415 & 5 & --0.224 & --0.225\\
2040 & 3.338 & 5 & --0.027 & --0.031\\
2152 & 3.718 & 5 &  0.349 &  0.340\\
2506 & 1.818 & 5 & --1.211 & --1.211\\
2572 & 2.971 & 5 & --1.217 & --1.505\\
2593 & 3.739 & 5 &  0.167 & --0.996\\
2657 & 3.438 & 5 &  0.174 &  0.168\\
2666 & 4.020 & 5 &  0.001 & --0.161\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}