\begin{table}%t3
\caption{\label{tab3}Correlation matrix for the parameters of Sample~1.} 
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline\hline
Parameter&$R_{\rm gc}$&$M_V$&c&$\mu_V$&$B-V$&[Fe/H]&$R_{\rm c}$&HBR&$V_r$
\\\hline
$R_{\rm gc}$&1& & & & & & & & \\
$M_V$&0.22& 1& & & &  & & & \\
$c$&--0.32&--0.25&1& & & & & & \\
$\mu_V$&0.38&0.72&--0.52&1& & & & &  \\
$B-V$&--0.29&--0.02& 0.05&0.16&1 & & & & \\
{}[Fe/H]&--0.29& 0.10& 0.10& 0.07& 0.60&1& & & \\
$R_{\rm c}$&0.04& 0.11&--0.68&0.11&--0.16&--0.15& 1 & & \\
HBR&--0.13&0.26 &0.09 &--0.26 &--0.44 &--0.77 &0.11 &1 & \\
$V_{\rm r}$&0.03 &0.03 &--0.05 &0.09 &--0.02 &0.06 &0.17 &--0.03 &1\\\hline
\end{tabular}
\end{table}