\begin{table}%t1
\caption{Parameters of the four different models for fitting the H$_\beta$~line at phases of minimum and maximum line strength ($\log{g}$~=~4.2).}\label{DiffPar}
%\centering
\small
\begin{tabular}{ccccc}
\hline\hline
 Model & \teff & $\epsilon({\rm Si})$ & $\epsilon({\rm Fe})$ & $\epsilon({\rm He})$\\
\hline
I      & {\bf 15~500} & --3.50& --3.50& 0.00100\\
       & {\bf 14~500} & --3.50& --3.50& 0.00100\\
       \hline
II     & 14~500 &{\bf --3.50}& {\bf --4.00}& 0.00100\\
       & 14~500 &{\bf --2.50}& {\bf --3.25}& 0.00100\\
       \hline
III    & 14~500 & --3.50& --3.50& {\bf 0.00100}\\
       & 14~500 & --3.50& --3.50& {\bf 0.07834}\\
       \hline
IV     & 14~500 & {\bf --3.50}& {\bf --4.00}& {\bf 0.00100}\\
       & 14~500 & {\bf --2.50}& {\bf --3.25}& {\bf 0.07834}\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}