\begin{table}%t7
\caption
{\label{tab7}Ionic concentrations and chemical abundances in \object{M~1-42}.
Wavelength in Angstrom for all values of $\lambda$ above 1000, otherwise
in~$\mu$m.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lccccc}
\hline
\hline
Ion & $\lambda$ &  I/H$\beta^\dagger$ & $N_{{\rm ion}}$/$N_{{\rm p}}$ 
&ICF & $N_{{\rm el.}}$/$N_{{\rm p}}$\\
\hline
He$^{+}$  & 5875 & 22.6  & 0.151    &     &          \\
He$^{++}$ & 4686 & 12.5  & 0.010    & 1   & 0.161    \\
C$^{++}$  & 1909 & 45.6  & 8.8(--4)  & 1.2 & 10.5(--4) \\
N$^{+}$   & 6584 & 250   & 9.43(--5) &     &          \\
N$^{+}$   & 122. & 5.9   & 1.5(--4)  &     &          \\
N$^{++}$  & 57   & 269   & 5.46(--4) & 1.1 & 7.5(--4)  \\
O$^{+}$   & 3727 & 36.0  & 8.5(--5)  &     &          \\
O$^{++}$  & 5007 & 510   & 4.42(--4) &     &          \\
O$^{++}$  & 51.8 & 383   & 7.25(--4) &     &          \\
O$^{++}$  & 88.3 & 180   & 9.5(--4)  &     &          \\
O$^{+3}$  & 25.8 & 91.5  & 2.4(--5)  & 1.0 & 8.3(--4)  \\
Ne$^{+}$  & 12.8 & 43.5  & 8.0(--5)  &     &          \\
Ne$^{++}$ & 15.5 & 497   & 3.6(--4)  &     &          \\
Ne$^{++}$ & 36.0 & 42.8  & 3.6(--4)  &     &          \\
Ne$^{++}$ & 3869 & 68.0  & 1.93(--4) &     &          \\
Ne$^{+4}$ & 24.3 & 0.396 & 4.3(--8)  & 1   & 4.4(--4)  \\  
S$^{+}$   & 6731 & 20.0  & 1.93(--6) &     &          \\
S$^{++}$  & 18.7 & 184   & 1.92(--5) &     &          \\
S$^{++}$  & 6312 & 1.44  & 9.53(--6) &     &          \\
S$^{+3}$  & 10.5 & 321   & 9.3(--6)  & 1.0 & 2.8(--5)  \\
Ar$^{++}$ & 21.8 & 4.19  & 7.1(--6)  &     &          \\
Ar$^{++}$ & 7135 & 18.4  & 3.14(--6) &     &          \\
Ar$^{+3}$ & 4740 & 1.38  & 1.07(--6) &     &          \\
Ar$^{+4}$ & 13.1 & 0.63  & 2.05(--8) & 1.1 & 9.0(--6)  \\
Cl$^{+}$  & 14.4 & 1.41  & 3.6(--7)  &     &          \\  
Cl$^{++}$ & 5538 & 0.61  & 1.96(--7) &     &          \\ 
Cl$^{+3}$ & 11.8 & 0.844 & 5.8(--8)  & 1.0 & 6.1(--7)  \\
Fe$^{+}$  & 26.0 & 0.255 & 6.7(--8)  &     &          \\
Fe$^{++}$ & 22.9 & 0.376 & 1.44(--7) & 2:  & 4.0(--7): \\ 
Si$^{+}$  & 34.8 & 0.16  & 4.8(--6)  & 2:  & 9.6(--6): \\ 
C$^{++}$  & 4267 & 2.5   & 1.9(--3)  &     &          \\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^\dagger$~Intensities given with respect to H$\beta=100$.\\
 : Indicates uncertain value.
\end{table}