\begin{table}%t3
\caption{Atmospheric parameters for B-type stars in NGC~3293 and NGC~4755 as
derived from non-LTE TLUSTY model atmospheres. The majority of the data comes from
FEROS however those taken with FLAMES are marked with$^{1}$. Identifications and
spectral classifications are taken from Paper~I. Both the initial and corrected atmospheric
parameters are shown following the discussion in Sect.~\ref{par}. The
uncertainties in these parameters are typically 1000~K for \teff, 0.20~dex for
\logg, 3--5~\kms\ for \eps\ and 5~\kms\ for \vsini.}\label{galpar}  
\small%\begin{center}
{
\begin{tabular}{llccccccccccc} 
\hline \hline
                 &                 &\multicolumn{3}{c}{Initial parameters}& &\multicolumn{3}{c}{Corrected parameters}& &  &  & \\
Star              & Sp. Typ          & \teff & \logg & \eps$_{\rm Si}$ &&\teff & \logg &  \eps$_{\rm Si}$ & &\vsini     & $M_{\star}$ &$\log$~($L_{\star}$)  \\	
                  &                 &  (K)  &(cm$^{-2}$)& (\kms)& & (K)  &(cm$^{-2}$)& (\kms)& &(\kms)& ($M_{\odot}$)		  &($L_{\odot}$) \\
\hline   
NGC~3293-003       & B1   III	    & 20~700 &  2.75 &	 15   & & 20~500 &  2.75 &    13  & & 80    & 18 $\pm$ 2 &  4.92 \\   	    
NGC~3293-004       & B1   III	    & 22~700 &  3.13 &	 13   & & 22~700 &  3.13 &    13  & & 105   & 17 $\pm$ 1 &  4.76 \\   	 
NGC~3293-007       & B1   III	    & 22~700 &  3.10 &	 12   & & 22~600 &  3.10 &    11  & & 65    & 15$^{+2}_{-1}$ &  4.86 \\   	
NGC~3293-010       & B1   III	    & 21~325 &  3.20 &	 10   & & 21~450 &  3.20 &    11  & & 70    & 12 $\pm$ 1 &  4.37 \\   	 
NGC~3293-012       & B1   III	    & 21~150 &  3.30 &	 10   & & 21~500 &  3.30 &    11  & & 100   & 12 $\pm$ 1 &  4.37 \\   	
NGC~3293-018       & B1   V	    & 23~250 &  3.75 &	  3   & & 23~450 &  3.75 &     5  & & 26    & 12 $\pm$ 1 &  4.23 \\        
NGC~3293-026$^{1}$ & B2   III	    & 21~700 &  3.65 &  $<$0   & & 22100 &  3.65 &     2  & & 30    &  9$\pm$ 1 &  3.83 \\        
NGC~3293-043$^{1}$ & B3   V	    & 19~500 &  4.05 &	$<$0  & & 19~500 &  4.05 &  $<$0  & & 14    &  7 $\pm$ 1 &  3.32 \\
\hline 
NGC~4755-002       & B3   Ia	    & 15~950 &  2.20 &	  19  & & 15~950 &  2.20 &     18 & & 70    & 22 $\pm$ 1 &  5.15 \\   	
NGC~4755-003       & B2   III	    & 17~600 &  2.50 &	  17  & & 17~700 &  2.50 &     15 & & 38    & 19$^{+1}_{-2}$ &  4.97 \\   	  
NGC~4755-004       & B1.5 Ib	    & 19~400 &  2.60 &	  18  & & 19~550 &  2.60 &     17 & & 75    & 19$^{+1}_{-2}$ &  5.00 \\  
NGC~4755-006       & B1   III	    & 19~000 &  2.85 &	  14  & & 19~900 &  2.95 &     17 & &100   & 11 $\pm$ 1 &  4.36 \\   	
NGC~4755-015       & B1   V	    & 21~800 &  3.65 &	   2  & & 22~400 &  3.70 &      5 & & 48    & 10 $\pm$ 1 &  3.98 \\     
NGC~4755-017       & B1.5 V	    & 20~500 &  3.90 &	   6  & & 20~400 &  3.90 &      3 & & 75    &  9 $\pm$ 1 &  3.83 \\    
NGC~4755-020$^{1}$ & B2   V	    & 21~800 &  3.95 &	   3  & & 21~700 &  3.95 &      1 & & 120   &  9 $\pm$ 1 &  3.78 \\   
NGC~4755-033$^{1}$ & B3   V	    & 18~000 &  3.90 &	  10  & & 17~300 &  3.85 &      6 & & 75    &  6 $\pm$ 1 &  3.11 \\   
NGC~4755-040$^{1}$ & B2.5 V	    & 18~250 &  4.00 &	$<$0  & & 18~900 &  4.10 &      2 & & 65    &  6 $\pm$ 1 &  3.25 \\   
NGC~4755-048$^{1}$ & B3 V	    & 18~200 &  3.95 &	   6  & & 17~800 &  3.95 &      4 & & 55    &  6 $\pm$ 1 &  2.98 \\   
\hline\\[-2mm]
\end{tabular}}						
\parbox{17cm}{
$^{1}$ Spectra from FLAMES with Giraffe spectrograph.}
%\end{center}
%\vspace*{3mm}
\end{table}