\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Spectral lines used in this study. \label{Tab_Lines}}
\begin{tabular}{lc}
\hline \hline 
\par
Name    &   Wavelength (\AA)       \\
 %   &           \\
    \hline
\ion{Fe}{i} &   4683.560     \\
\ion{Fe}{i} &   4896.439      \\
\ion{Fe}{i} &   5054.643      \\
\ion{Ni}{i} &   5082.339    \\
\ion{Fe}{i} &   5367.467     \\
\ion{Fe}{i} &   5373.709      \\
\ion{Fe}{i} &   5383.369     \\
\ion{Ti}{ii}&   5418.751      \\
\ion{Fe}{i} &   5576.089      \\
\ion{Fe}{i} &   5862.353     \\
\ion{Fe}{i} &   6024.058      \\
\ion{Fe}{i} &   6027.051     \\
\ion{Fe}{i} &   6056.005      \\
\ion{Si}{i} &   6155.134     \\
\ion{Fe}{i} &   6252.555     \\
\ion{Fe}{i} &   6265.134      \\
\ion{Fe}{i} &   6336.824     \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}