\begin{table}%tA.1
\caption{Polarimetric observations in direction to NGC 5606.}\label{tabA1}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline \hline
 Star$^{a}$  & Other id.$^{b} $ & Filter & $ P_{\lambda}$ & $ \epsilon_{p}$ & $ 
\theta_{\lambda}$ & $ \epsilon_{\theta}$ &  $ n^{c}$ \\
 & & & $ \%$ & & $ \degr$ &  & \\
\hline
Vz~1*& MV3 & $U$ & 2.97 & 0.18 & 60.2 & 1.7 & 2\\
    &      & $B$ & 2.78 & 0.04 & 59.8 & 0.4 & \\
    &      & $V$ & 3.04 & 0.04 & 51.7 & 0.4 & \\ 
    &      & $R$ & 2.89 & 0.04 & 58.9 & 0.4 & \\
    &      & $I$ & 2.67 & 0.03 & 56.4 & 0.3 & \\
Vz~2*& MV4 & $U$ & 3.65 & 0.37 & 63.4 & 2.5 & 4\\  
    &      & $B$ & 3.78 & 0.39 & 58.1 & 0.7 & \\     
    &      & $V$ & 2.75 & 0.17 & 58.4 & 0.6 & \\     
    &      & $R$ & 3.19 & 0.20 & 57.9 & 0.8 & \\
    &      & $I$ & 2.62 & 0.13 & 58.6 & 1.4 & \\
Vz~3*&     & $U$ & 2.85 & 0.21 & 58.1 & 2.9 & 2\\
    &      & $B$ & 4.87 & 0.22 & 60.5 & 1.3 & \\ 
    &      & $V$ & 3.32 & 0.12 & 61.9 & 1.1 & \\
    &      & $R$ & 3.69 & 0.15 & 58.7 & 1.2 & \\
    &      & $I$ & 3.48 & 0.28 & 65.0 & 2.3 & \\
Vz~4*&     & $U$ & 2.44 & 0.19 & 65.4 & 2.3 & 2\\
    &      & $B$ & 2.91 & 0.17 & 63.3 & 4.0 & \\ 
    &      & $V$ & 3.02 & 0.21 & 64.1 & 2.0 & \\ 
    &      & $R$ & 2.27 & 0.20 & 62.2 & 2.1 & \\  
    &      & $I$ & 2.01 & 0.23 & 67.9 & 2.4 & \\
Vz~5&     & $U$ & 3.73 & 0.45 & 36.5 & 3.5 & 2\\
    &      & $B$ & 2.50 & 0.06 & 56.4 & 0.7 & \\
    &      & $V$ & 2.66 & 0.10 & 55.2 & 0.1 & \\  
    &      & $R$ & 2.63 & 0.07 & 59.2 & 0.3 & \\
    &      & $I$ & 2.35 & 0.07 & 58.5 & 0.2 & \\
Vz~6*& MV9 & $U$ & 2.33 & 0.27 & 55.7 & 3.3 & 2\\     
    &      & $B$ & 3.55 & 0.32 & 56.0 & 2.4 & \\ 
    &      & $V$ & 3.03 & 0.21 & 58.3 & 1.2 & \\     
    &      & $R$ & 3.03 & 0.20 & 57.6 & 1.4 & \\     
    &      & $I$ & 2.55 & 0.28 & 56.2 & 3.1 & \\     
Vz~7*&     & $U$ & 2.90 & 0.44 & 69.5 & 4.4 & 2\\ 
    &      & $B$ & 3.32 & 0.30 & 65.5 & 2.6 &\\
    &      & $V$ & 2.63 & 0.27 & 68.4 & 2.9 & \\ 
    &      & $R$ & 2.89 & 0.23 & 61.1 & 2.3 &\\ 
    &      & $I$ & 1.53 & 0.50 & 56.2 & 9.0 & \\ 
Vz~9*&     & $U$ & 2.64 & 0.74 &167.2 & 7.8 & 2\\ 
    &      & $B$ & 3.40 & 0.53 &177.9 & 4.5 & \\ 
    &      & $V$ & 5.36 & 1.24 & 31.8 & 6.5 & \\  
    &      & $R$ & 4.35 & 0.58 & 42.8 & 3.8 & \\ 
    &      & $I$ & 4.05 & 1.87 & 62.0 & 2.4 & \\ 
Vz~10*& MV5 & $U$ & 3.92 & 3.75 &  6.4 & 7.5 & 2\\ 
     &     & $B$ & 1.71 & 0.63 & 66.3 & 7.1 & \\
     &     & $V$ & 2.18 & 0.11 & 53.0 & 1.4 & \\
     &     & $R$ & 2.37 & 0.07 & 56.7 & 0.9 & \\
     &     & $I$ & 2.35 & 0.07 & 56.8 & 0.9 & \\
Vz~11*&    & $U$ & 1.74 & 0.43 & 62.8 & 6.9& 3\\
     &     & $B$ & 2.78 & 0.13 & 62.8 & 1.3 & \\
     &     & $V$ & 2.87 & 0.11 & 64.8 & 1.1 & \\
     &     & $R$ & 2.66 & 0.11 & 64.4 & 1.2 & \\
     &     & $I$ & 2.43 & 0.13 & 64.3 & 1.5 & \\
Vz~12*& MV6 & $U$ & 2.78 & 0.23 & 65.9 & 2.7 & 4\\     
     &      & $B$ & 2.95 & 0.21 & 66.2 & 1.9 & \\     
     &      & $V$ & 3.52 & 0.12 & 63.1 & 1.1 & \\   
     &      & $R$ & 3.67 & 0.12 & 60.4 & 1.1 & \\     
     &      & $I$ & 2.21 & 0.26 & 48.6 & 3.4 & \\     
Vz~13*& MV8 & $U$ & 2.76 & 0.19 & 62.6 & 1.9 & 2\\
     &      & $B$ & 3.69 & 0.18 & 64.8 & 1.4 & \\  
     &      & $V$ & 3.47 & 0.26 & 67.1 & 2.2 & \\
     &      & $R$ & 3.19 & 0.31 & 63.1 & 2.8 & \\  
     &      & $I$ & 3.39 & 0.20 & 68.1 & 5.1 & \\     
\hline
Vz~14*& MV7 & $U$ & 2.18 & 0.27 & 70.9 & 4.0 & 2\\
     &      & $B$ & 2.20 & 0.25 & 68.0 & 2.6 & \\    
     &      & $V$ & 2.05 & 0.31 & 69.1 & 1.6 & \\  
     &      & $R$ & 1.92 & 0.16 & 57.6 & 1.5 & \\
     &      & $I$ & 1.45 & 0.21 & 70.4 & 6.0 & \\
Vz~15*& MV1 & $U$ & 3.15 & 0.16 & 64.4 & 1.7 & 4\\ 
     &      & $B$ & 3.94 & 0.42 & 63.9 & 2.6 & \\     
     &      & $V$ & 3.11 & 0.41 & 64.3 & 2.1 & \\     
     &      & $R$ & 3.98 & 0.52 & 61.2 & 1.7 & \\     
     &      & $I$ & 3.61 & 0.41 & 65.1 & 3.2 & \\     
Vz~17*& MV2 & $U$ & 2.61 & 0.14 & 62.4 & 0.2 & 2\\     
     &      & $B$ & 2.81 & 0.14 & 60.3 & 1.2 & \\     
     &      & $V$ & 2.76 & 0.10 & 59.1 & 1.2 & \\     
     &      & $R$ & 3.29 & 0.13 & 60.5 & 1.1 & \\     
     &      & $I$ & 2.74 & 0.10 & 57.2 & 1.1 & \\ 
Vz~19*& MV14 & $U$ & 2.75 & 0.20 & 62.6 & 1.9 & 3\\
     &      & $B$ & 3.68 & 0.18 & 64.8 & 1.4 & \\
     &      & $V$ & 3.46 & 0.27 & 67.1 & 2.2 & \\   
     &      & $R$ & 3.19 & 0.31 & 63.1 & 2.8 & \\
     &      & $I$ & 3.39 & 0.61 & 68.1 & 5.1 & \\
Vz~20& MV10 & $U$ & 2.55 & 0.08 & 61.5 & 0.9 & 4 \\  
     &      & $B$ & 2.84 & 0.04 & 59.5 & 0.4 & \\ 
     &      & $V$ & 3.02 & 0.05 & 59.8 & 0.5 & \\     
     &      & $R$ & 2.82 & 0.04 & 59.6 & 0.4 & \\    
     &      & $I$ & 2.40 & 0.04 & 58.6 & 0.5 & \\     
Vz~21&      & $U$ & 2.44 & 0.19 & 65.4 & 2.3 & 2\\ 
     &      & $B$ & 2.91 & 0.41 & 63.3 & 4.0 & \\ 
     &      & $V$ & 3.02 & 0.21 & 64.1 & 2.0 & \\ 
     &      & $R$ & 2.76 & 0.20 & 62.2 & 2.1 & \\  
     &      & $I$ & 2.88 & 0.24 & 67.9 & 2.4 & \\  
Vz~24&      & $U$ & 2.82 & 0.54 & 81.4 & 5.4 & 2\\ 
     &      & $B$ & 1.06 & 0.47 & 53.3 &12.0 & \\  
     &      & $V$ & 1.66 & 0.17 & 64.2 & 3.0 & \\ 
     &      & $R$ & 1.74 & 0.17 & 67.2 & 2.9 & \\
     &      & $I$ & 2.07 & 0.34 & 80.1 & 4.7 & \\ 
Vz~26&      & $U$ & 2.45 & 0.13 & 63.4 & 2.1 & 2\\
     &      & $B$ & 2.88 & 0.35 & 63.5 & 3.8 & \\  
     &      & $V$ & 3.01 & 0.18 & 64.1 & 2.0 & \\
     &      & $R$ & 2.73 & 0.22 & 61.2 & 2.2 & \\
     &      & $I$ & 2.93 & 0.27 & 68.0 & 2.1 & \\
Vz~27&      & $U$ & 0.89 & 0.22 & 71.9 & 6.8 & 4\\
      &     & $B$ & 2.03 & 0.09 & 74.1 & 1.3 & \\     
      &     & $V$ & 1.74 & 0.06 & 69.8 & 1.0 & \\     
      &     & $R$ & 1.75 & 0.07 & 69.9 & 1.2 & \\     
      &     & $I$ & 1.69 & 0.10 & 70.0 & 1.7 & \\     
Vz~28&     & $U$ & 1.38 & 0.10 & 73.8 & 2.1 & 2\\ 
     &     & $B$ & 1.18 & 0.05 & 76.8 & 1.3 & \\     
     &     & $V$ & 1.26 & 0.05 & 70.1 & 1.0 & \\     
     &     & $R$ & 1.17 & 0.04 & 72.5 & 0.9 & \\     
     &     & $I$ & 1.21 & 0.04 & 71.0 & 0.9 & \\     
Vz~31*&    & $U$ & 2.38 & 0.98 & 65.6 &11.2 & 4\\  
     &     & $B$ & 2.94 & 0.36 & 59.6 & 3.5 & \\
     &     & $V$ & 2.46 & 0.26 & 68.2 & 3.0 & \\     
     &     & $R$ & 2.69 & 0.20 & 73.3 & 2.1 & \\     
     &     & $I$ & 1.29 & 0.60 & 77.8 &12.5 & \\     
Vz~33&     & $U$ & 1.83 & 0.53 & 66.4 & 8.1 & 4\\
      &    & $B$ & 1.95 & 0.09 & 70.7 & 1.3 & \\   
      &    & $V$ & 2.38 & 0.18 & 70.5 & 2.2 & \\     
      &    & $R$ & 2.75 & 0.07 & 66.4 & 0.7 & \\     
      &    & $I$ & 3.27 & 0.13 & 64.9 & 1.2 & \\     
\hline
Vz~35&     & $U$ & 1.47 & 0.46 & 64.4 & 8.7 & 3\\     
      &    & $B$ & 2.03 & 0.09 & 70.7 & 1.3 & \\   
      &    & $V$ & 2.25 & 0.10 & 70.2 & 1.3 & \\     
      &    & $R$ & 1.97 & 0.10 & 69.6 & 1.5 & \\     
      &    & $I$ & 1.77 & 0.10 & 66.6 & 1.7 & \\     
Vz~36*&     & $U$ & 2.55 & 0.18 & 64.4 & 2.0 & 2\\
      &    & $B$ & 3.58 & 0.17 & 64.4 & 1.4 & \\
      &    & $V$ & 3.05 & 0.10 & 65.0 & 0.9 & \\      
      &    & $R$ & 3.13 & 0.10 & 63.1 & 0.9 & \\
      &    & $I$ & 2.31 & 0.21 & 66.0 & 2.6 & \\
Vz~37&      & $U$ & 2.47 & 0.27 & 65.7 & 3.1 & 3\\
     &      & $B$ & 1.72 & 0.09 & 74.3 & 1.5 & \\
     &      & $V$ & 1.60 & 0.08 & 71.4 & 1.5 & \\
     &      & $R$ & 1.63 & 0.03 & 67.7 & 0.6 & \\
     &      & $I$ & 1.25 & 0.05 & 68.6 & 1.2 & \\
Vz~38*&     & $U$ & 1.05 & 0.22 & 78.6 & 5.9 & 4\\    
     &      & $B$ & 1.79 & 0.08 & 69.4 & 1.4 & \\  
     &      & $V$ & 2.47 & 0.18 & 61.5 & 2.1 & \\     
     &      & $R$ & 2.59 & 0.40 & 66.7 & 4.4 & \\     
     &      & $I$ & 3.37 & 0.43 & 59.6 & 3.6 & \\     
Vz~39&      & $U$ & 2.37 & 0.28 & 59.3 & 3.4 & 2\\    
      &     & $B$ & 1.93 & 0.19 & 71.0 & 2.8 & \\    
      &     & $V$ & 2.12 & 0.13 & 70.0 & 1.9 & \\ 
      &     & $R$ & 1.99 & 0.10 & 71.5 & 1.4 & \\     
      &     & $I$ & 2.04 & 0.21 & 75.4 & 2.9 & \\     
Vz~40*&     & $U$ & 3.03 & 0.16 & 70.9 & 1.4 & 2\\     
      &     & $B$ & 3.08 & 0.04 & 70.2 & 1.2 & \\    
      &     & $V$ & 3.39 & 0.04 & 69.2 & 0.4 & \\     
      &     & $R$ & 3.27 & 0.08 & 69.9 & 0.7 & \\     
      &     & $I$ & 2.99 & 0.15 & 71.3 & 1.5 & \\     
Vz~41&      & $U$ &  --  &  --  &  --  & --  & 2\\
      &     & $B$ &  --  &  --  &  --  & --  & \\
      &     & $V$ & 2.57 & 0.09 & 69.4 & 1.0 & \\ 
      &     & $R$ & 3.15 & 0.11 & 71.5 & 1.0 & \\
      &     & $I$ & 2.66 & 0.10 & 71.5 & 1.1 & \\
 Vz~42&     & $U$ & 2.18 & 0.23 & 75.9 & 3.0 & 4\\     
     &     & $B$ & 1.60 & 0.17 & 7305 & 1.3 & \\     
     &     & $V$ & 1.53 & 0.09 & 76.4 & 1.9 & \\ 
     &     & $R$ & 1.82 & 0.09 & 74.8 & 1.2 & \\     
     &     & $I$ & 1.20 & 0.15 & 72.2 & 1.3 & \\     
Vz~43&     & $U$ & 1.46 & 0.17 & 76.1 & 3.3 & 4\\     
     &     & $B$ & 2.03 & 0.07 & 62.9 & 1.0 & \\
     &     & $V$ & 2.24 & 0.05 & 71.7 & 0.6 & \\     
     &     & $R$ & 1.96 & 0.08 & 70.5 & 1.2 & \\     
     &     & $I$ & 1.89 & 0.08 & 69.2 & 1.2 & \\  
Vz~44&     & $U$ & 5.74 & 1.26 & 79.1 & 6.2 & 4\\     
     &     & $B$ & 2.40 & 0.23 & 73.1 & 2.8 & \\   
     &     & $V$ & 1.90 & 0.08 & 69.0 & 1.2 & \\     
     &     & $R$ & 2.19 & 0.08 & 73.4 & 1.0 & \\     
     &     & $I$ & 1.88 & 0.13 & 69.1 & 2.0 & \\     
Vz~45&     & $U$ &  --  &  --  &  --  & --  & 4\\
     &     & $B$ &  --  &  --  &  --  & --  & \\
     &     & $V$ & 1.02 & 0.09 & 66.1 & 2.4 & \\   
     &     & $R$ & 1.04 & 0.12 & 69.2 & 3.3 & \\     
     &     & $I$ & 1.09 & 0.13 & 59.0 & 3.3 & \\     
Vz~46&     & $U$ & 2.26 & 0.57 & 41.0 & 7.1 & 4\\     
     &     & $B$ & 2.21 & 0.34 & 55.1 & 4.4 & \\     
     &     & $V$ & 2.14 & 0.25 & 72.0 & 3.3 & \\   
     &     & $R$ & 2.19 & 0.19 & 61.0 & 2.6 & \\     
     &     & $I$ & 2.67 & 0.80 & 48.5 & 8.3 & \\     
\hline
Vz~47&     & $U$ &   -- &  --  &  --  &  -- & 4\\
     &     & $B$ &  --  &  --  &  --  &  -- & \\
     &     & $V$ & 1.32 & 0.14 & 63.3 & 3.0 & \\     
     &     & $R$ & 1.38 & 0.07 & 65.3 & 1.5 & \\     
     &     & $I$ & 1.79 & 0.11 & 64.4 & 1.7 & \\     
Vz~48&     & $U$ &  --  &  --  &  --  &  -- & 4\\     
     &     & $B$ & 2.03 & 0.14 & 66.6 & 1.9 & \\    
     &     & $V$ & 2.23 & 0.06 & 66.0 & 0.8 & \\     
     &     & $R$ & 1.90 & 0.04 & 67.1 & 0.7 & \\     
     &     & $I$ & 1.97 & 0.08 & 65.4 & 1.1 & \\     
Vz~49&     & $U$ & 0.55 & 0.35 & 33.9 &16.1 & 4\\     
     &     & $B$ & 1.74 & 0.27 & 74.3 & 4.5 & \\  
     &     & $V$ & 2.04 & 0.27 & 62.7 & 3.8 & \\     
     &     & $R$ & 2.17 & 0.23 & 64.5 & 3.0 & \\
     &     & $I$ & 1.90 & 0.26 & 57.4 & 4.0 & \\     
Vz~50&     & $U$ & 1.54 & 0.45 & 73.6 & 8.2 & 4\\     
     &     & $B$ & 2.15 & 0.29 & 73.6 & 3.8 & \\     
     &     & $V$ & 2.33 & 0.15 & 73.4 & 1.9 & \\     
     &     & $R$ & 2.32 & 0.09 & 70.8 & 1.1 & \\
     &     & $I$ & 1.94 & 0.44 & 71.6 & 6.4 & \\
Vz~52&     & $U$ & 3.85 & 0.32 &114.6 & 2.3 & 3\\    
     &     & $B$ & 2.65 & 0.21 & 72.2 & 2.3 & \\     
     &     & $V$ & 2.20 & 0.14 & 67.9 & 1.9 & \\    
     &     & $R$ & 2.11 & 0.23 & 70.8 & 3.0 & \\     
     &     & $I$ & 2.02 & 0.23 & 70.4 & 3.9 & \\    
Vz~53&    & $U$ & 3.76 & 0.32 & 67.0 & 3.5 & 4\\     
     &    & $B$ & 2.04 & 0.14 & 69.8 & 1.9 & \\     
     &    & $V$ & 2.11 & 0.08 & 69.1 & 1.1 & \\     
     &    & $R$ & 2.09 & 0.13 & 71.0 & 1.8 & \\     
     &    & $I$ & 1.83 & 0.15 & 69.9 & 2.4 & \\     
Vz~54&    & $U$ & 2.88 & 0.78 & 83.2 & 7.5 & 3\\     
      &   & $B$ & 2.52 & 0.13 & 75.3 & 1.5 & \\     
      &   & $V$ & 2.36 & 0.07 & 69.9 & 0.8 & \\     
      &   & $R$ & 2.07 & 0.07 & 67.1 & 1.0 & \\     
      &   & $I$ & 2.37 & 0.15 & 68.5 & 1.9 & \\     
Vz~55&    & $U$ & 5.51 & 1.75 & 66.2 & 8.8 & 6\\     
     &    & $B$ & 1.87 & 0.19 & 70.7 & 2.9 & \\ 
     &    & $V$ & 1.67 & 0.19 & 71.6 & 3.2 & \\     
     &    & $R$ & 2.20 & 0.12 & 71.2 & 1.6 & \\     
     &    & $I$ & 1.88 & 0.17 & 72.3 & 2.6 & \\     
Vz~57& MV12 & $U$ & 6.80 & 3.81 & 35.7 &14.6 & 4\\
     &    & $B$ & 4.86 & 1.12 & 64.4 & 6.5 & \\
     &    & $V$ & 4.77 & 0.58 & 57.1 & 3.4 & \\
     &    & $R$ & 4.59 & 0.62 & 58.9 & 3.8 & \\
     &    & $I$ & 6.41 & 1.09 & 73.9 & 4.8 & \\ 
Vz~58*& MV13 & $U$ & 2.49 & 0.25 & 68.4 & 2.9 & 4\\  
     &    & $B$ & 2.67 & 0.25 & 63.9 & 2.6 & \\     
     &    & $V$ & 2.52 & 0.18 & 64.3 & 2.1 & \\     
     &    & $R$ & 2.97 & 0.14 & 61.2 & 1.5 & \\    
     &    & $I$ & 2.89 & 0.57 & 65.1 & 5.6 & \\    
Vz~59*& MV11 & $U$ & 2.76 & 1.74 & 62.8 & 6.9 & 4\\ 
      &      & $B$ & 2.69 & 0.13 & 64.8 & 1.3 & \\ 
      &      & $V$ & 2.79 & 0.11 & 64.8 & 1.1 & \\ 
      &      & $R$ & 2.73 & 0.11 & 64.4 & 1.2 & \\ 
      &      & $I$ & 2.75 & 0.13 & 64.3 & 1.5 & \\ 
Vz~60*&      & $U$ & 2.05 & 0.32 & 63.8 & 4.4 & 6\\     
      &      & $B$ & 3.07 & 0.25 & 65.2 & 2.4 & \\     
      &      & $V$ & 3.01 & 0.15 & 66.8 & 1.4 & \\
      &      & $R$ & 3.03 & 0.17 & 67.7 & 1.6 & \\     
      &      & $I$ & 2.72 & 0.40 & 54.3 & 4.2 & \\     
\hline
Vz~61&       & $U$ & 2.00 & 0.41 & 74.9 & 5.7 & 2\\     
      &      & $B$ & 2.30 & 0.34 & 58.1 & 4.2 & \\     
      &      & $V$ & 2.99 & 0.13 & 61.2 & 1.3 & \\     
      &      & $R$ & 3.17 & 0.13 & 63.2 & 1.2 & \\     
      &      & $I$ & 4.40 & 0.29 & 59.7 & 1.9 & \\     
Vz~63&       & $U$ & --   & --   &117.2 &29.9 & 4\\     
     &       & $B$ & 2.04 & 1.35 & 58.2 &16.7 & \\     
     &       & $V$ & 3.38 & 0.29 & 57.0 & 2.4 & \\  
     &       & $R$ & 3.68 & 0.70 & 68.6 & 5.4 & \\     
     &       & $I$ & 1.79 & 1.71 &110.8 &21.8 & \\     
Vz~64&       & $U$ & 1.46 & 0.15 & 69.1 & 2.9& 4\\     
    &        & $B$ & 1.94 & 0.03 & 70.4 & 0.4& \\     
    &        & $V$ & 2.11 & 0.03 & 70.7 & 0.3& \\     
    &        & $R$ & 1.85 & 0.04 & 67.3 & 0.6& \\     
    &        & $I$ & 1.66 & 0.05 & 67.4 & 0.9& \\     
Vz~65&   & $U$ & 1.28 & 0.16 & 64.9 & 3.6& 4\\     
   &     & $B$ & 1.39 & 0.04 & 69.1 & 0.7& \\     
   &     & $V$ & 1.30 & 0.04 & 64.6 & 0.8& \\     
   &     & $R$ & 1.39 & 0.04 & 68.9 & 0.9& \\     
   &     & $I$ & 1.23 & 0.05 & 70.8 & 1.1& \\     
Vz~66&   & $U$ & 1.14 & 0.06 & 77.6 & 1.6& 4\\     
   &     & $B$ & 1.05 & 0.03 & 74.6 & 1.0& \\     
   &     & $V$ & 1.29 & 0.03 & 76.0 & 0.7& \\   
   &     & $R$ & 1.11 & 0.05 & 73.2 & 1.4& \\     
   &     & $I$ & 1.01 & 0.06 & 73.7 & 1.7& \\     
Vz~68&   & $U$ & 2.65 & 0.51 & 71.4 & 5.5& 4\\     
   &     & $B$ & 1.64 & 0.12 & 61.2 & 2.0& \\     
   &     & $V$ & 2.17 & 0.20 & 76.7 & 2.6& \\     
   &     & $R$ & 1.67 & 0.27 & 76.9 & 4.6& \\     
   &     & $I$ & 2.11 & 0.33 & 60.0 & 4.5& \\     
\hline
\end{tabular}
\medskip
$^{a}$ Identification from V\'azquez \& Feinstein (\cite{VF91}); *~stands for members in NGC~5606, according to them.
$^{b}$ Identifications from Moffat \& Vogt (\cite{MV73}).
$^{c}$ Number of integrations.
\end{table}