\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{Spectral parameters for the average outburst spectrum.  Errors indicate 90\% confidence intervals.}
\label{TabSpecp}
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline
            \textrm{Parameter}      &  \textrm{Value}  \\
            \hline
\noalign{\smallskip}
 $\Gamma$ & $\rm 1.44^{+0.08}_{-0.05}$\\
 \noalign{\smallskip}
 $E_{\rm cut}$ & 17 keV\\
 \noalign{\smallskip}
 $E_{\rm fold}$ & $\rm 10.9^{+0.8}_{-0.9}$ keV\\
 \noalign{\smallskip}                
 $N_{\rm H}$ & $2.1^{+0.2}_{-0.1}\times10^{22}$~cm$^{-2}$\\
 \noalign{\smallskip}
 $E_{\rm c}$ & $\rm 30.7^{+1.8}_{-1.9}$ keV\\
 \noalign{\smallskip}
 $\sigma_{\rm c}$ & $\rm 3.6^{+2.9}_{-1.5}$ keV\\
 \noalign{\smallskip}
 $\tau_{\rm c}$ & $\rm 0.7^{+0.3}_{-0.2}$\\
 \noalign{\smallskip}
 $E_{\rm Fe}$ & $\rm 6.38^{+0.05}_{-0.06}$ keV\\
   \noalign{\smallskip}
   $\sigma_{\rm Fe}$ & $\rm 0.32^{+0.08}_{-0.10}$ keV\\
  \noalign{\smallskip}
  %$a_{\rm Fe}$ & $2.9^{+0.5}_{-0.5}\times10^{-4}$\\
 Fe EW & $73.3\pm0.1$ eV\\
 \noalign{\smallskip}
 $E_{\rm Gauss}$ & $\rm 14.4^{+0.2}_{-0.1}$ keV\\
 \noalign{\smallskip}
  Gauss EW & $\rm 4.6^{+5.2}_{-1.6}$ keV\\
 \noalign{\smallskip}
 Flux (3.5--10~keV) & $\rm 1.8^{+1.3}_{-0.9}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$\\
 \noalign{\smallskip}
 $\chi^2_\nu$~(d.o.f.) & 0.74~(43)\\
 \hline
  \end{tabular}
\end{table}