\begin{table}%t4
      \caption{Estimate of ultracool field dwarf contaminants.} 
         \label{number}
    %\centerline
{ $$ 
        \small \begin{tabular}{l c c c c c c c c c c c}
            \hline
            \hline
            \noalign{\smallskip}
$\Delta I$      & M3--5 & M5--7 & M7--9 & M9--L1 & L1--3 & L3--5 & L5--7 & L7--T0&
T0--2 & T2--8 & All \\
(mag)           &       &       &       &        &       &       &       &       &  
    &       & Sp. T. \\
            \noalign{\smallskip}
            \hline
            \noalign{\smallskip}
16.1--17.1      & 0     & 0.45  & 0.00  & 0      & 0     & 0     & 0     & 0     & 0
    & 0     & 0.45 \\
17.2--18.2      & 0     & 0.25  & 0.03  & 0      & 0     & 0     & 0     & 0     & 0
    & 0     & 0.28 \\
18.3--19.3      & 0     & 0     & 0.14  & 0.01   & 0.00  & 0     & 0     & 0     & 0
    & 0     & 0.15 \\
19.4--20.4      & 0     & 0     & 0.60  & 0.04   & 0.01  & 0.00  & 0     & 0     & 0
    & 0     & 0.65 \\
20.5--21.6      & 0     & 0     & 0.74  & 0.17   & 0.05  & 0.01  & 0.00  & 0     & 0
    & 0     & 0.97 \\
21.7--22.7      & 0     & 0     & 0.43  & 0.68   & 0.23  & 0.05  & 0.01  & 0.00  & 0
    & 0     & 1.40 \\
22.8--23.8      & 0     & 0     & 0     & 0.86   & 0.78  & 0.22  & 0.06  & 0.01  &
0.01  & 0     & 1.94 \\
23.9--24.9$^{a}$& 0     & 0     & 0     & 0      & 0.09  & 0.28  & 0.13  & 0.02  &
0.02  & 0.01  & 0.55 \\
            \noalign{\smallskip}
            \hline
            \noalign{\smallskip}
All intervals$^{a}$& 0  & 0.70  & 1.94  & 1.76   & 1.16  & 0.56  & 0.20  & 0.03  &
0.03  & 0.01  & 6.39 \\
            \noalign{\smallskip}
            \hline
         \end{tabular}
     $$ }\medskip
%\begin{list}{}{}
 \hspace{16.5mm} Assuming an incompleteness factor of 0.5 in the magnitude
interval 23.9--24.9~mag. 
%\end{list}
   \end{table}