\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:midical}Properties of the MIDI calibration stars used.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{rrrccrr}
\hline\hline
HD&Name& Sp.T.&$\Theta_{\rm LD}$ & $T_{\rm eff}$ & $F_{12}$ & $\zeta$\\ 
       &                 &           & [mas]    & [K]& [Jy] & [\degr]\\\hline
 50778 & $\theta$~CMa &   K4~III & 3.90 $\pm$ 0.02 & 4049 & 24.6 & 27\\[1ex]
 31421 & \object{$o^2$~Ori}    &   K2~III & 2.65 $\pm$ 0.01 & 4500 & 13.6 & 12\\
 49161 & \object{17~Mon}       &   K4~III & 2.44 $\pm$ 0.01 & 4248 &  7.2 & 20\\
 61935 & \object{$\alpha$~Mon} &   G9~III & 2.24 $\pm$ 0.01 & 4813 & 10.2 & 36\\
 94510 & \object{u~Car}        &   K1~III & 2.23 $\pm$ 0.01 & 4951 &  6.9 & 90\\
107446 & \object{$\epsilon$~Cru}& K3.5~III & 4.43 $\pm$ 0.02 & 4139 & 32.4 &101 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}