\begin{table}%t1
\caption{$^{60}$Fe intensity in the inner Galaxy.}\label{table:1}
%\centering
\small
\begin{tabular}{l l}
\hline \hline
%& \\[-8pt]
  &  Flux ($10^{-5}~{\rm ph~cm^{-2}~s^{-1}~rad^{-1}}$)   \\
\hline 
1173 keV (SE) & $4.2\pm 1.6$  \\
1173 keV (ME) & $5.8\pm 1.9$  \\
1333 keV (SE) & $3.5\pm 1.5$ \\
1333 keV (ME) & $5.2\pm 2.1$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}