\begin{table}%t4
\caption{Average intensities and 1-sigma values for all filters for all five~nights with more intensive observations in November~2005 (all values in mJy~units).}
\label{table4}
%\centering
\small
\begin{tabular}{rrrrrr}
\hline \hline
Night & 4/11 & 8/11 & 18/11 & 19/11 & 20/11 \\
\hline
Average $H$ & 119.3 $\pm$ 1.7 & 119.3 $\pm$ 3.0 & 120.4 $\pm$ 2.1 & 124.5 $\pm$ 2.8 & 130.8 $\pm$ 3.0 \\
Average $I$ & 49.7 $\pm$ 0.6 & 47.0 $\pm$ 0.5 & 49.3 $\pm$ 0.6 & 49.3 $\pm$ 0.6 & 49.0 $\pm$ 0.7 \\
Average $R$ & 34.9 $\pm$ 0.8 & 32.8 $\pm$ 1.3 & 33.7 $\pm$ 0.5 & 34.4 $\pm$ 1.6 & 33.5 $\pm$ 0.5 \\
Average $V$ & 24.8 $\pm$ 1.1 & 24.6 $\pm$ 1.1 & 25.0 $\pm$ 1.1 & 25.1 $\pm$ 1.1 & 26.3 $\pm$ 0.1 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}