\begin{table}%t4
\caption{{\it Galfit} results in {\it F606W} band for those LCGs which are well fit by bulge+disk two-dimensional structure. The columns are the same as in Table~\ref{rawparamz}.}
\label{rawparamv}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccccccc}
\hline
\hline
&&&&&&& \\[-8pt]
ID & Bulge mag & Bulge $r_{\rm e}$ & Bulge $n$ & Disk mag  & Disk $r_{\rm d}$ & $\chi^{2}_{\rm Red}$ & $B/T$ \\
    &   & (pixels) &      &    &(pixels)    &     & \\
\hline
904604  &    26.32 $\pm$ 0.05  &  1.99 $\pm$ 0.12   &  0.91 $\pm$ 0.25 & 25.58 $\pm$ 0.03  &    12.27 $\pm$ 0.81 & 1.316 & 0.34 $\pm$ 0.02 \\
905632  &    24.91 $\pm$ 0.02  &  1.73 $\pm$ 0.03  &  0.71 $\pm$ 0.08 & 24.69 $\pm$ 0.01  &     4.55 $\pm$ 0.14 & 1.355 & 0.45 $\pm$ 0.01 \\
905983   &   -- &  --  &    -- & --   &    -- & -- & -- \\ 
907361   &  23.67 $\pm$ 0.02 & 6.33 $\pm$ 0.11 & 2.69 $\pm$ 0.05 & 27.04 $\pm$ 0.29 & 13.1 $\pm$ 3.07 & 1.408 & 0.96 $\pm$ 0.21 \\
907794   &   --  &  -- & -- & --  &    -- & -- & -- \\
908243  &    23.65 $\pm$ 0.06 &   28.62 $\pm$ 3.88    &  6.63 $\pm$ 0.42 & 23.41 $\pm$ 0.01   &    9.57 $\pm$ 0.06 & 1.571 & 0.44 $\pm$ 0.03 \\
909093   &   --  &  -- & -- & --  &    -- & -- & -- \\
911780  &    23.29 $\pm$ 0.01  &  7.24 $\pm$ 0.04    &  0.88 $\pm$ 0.01 & 22.56 $\pm$ 0.00 &     11.66 $\pm$ 0.05 & 1.616 & 0.34 $\pm$ 0.00 \\
913482  &    23.40 $\pm$ 0.00  &  1.77 $\pm$ 0.01    &  0.78 $\pm$ 0.01 & 23.43 $\pm$ 0.01 &     7.16 $\pm$ 0.08 & 1.395 & 0.51 $\pm$ 0.00 \\
915400  &    -- &  --  &  -- & --  &     -- & -- & -- \\
916137  &    -- &  --  &  -- & --  &     -- & -- & -- \\
916866  &    --   &   --     &  -- & --   &   -- & -- & -- \\
919573  &    23.72 $\pm$ 0.10  &  19.81 $\pm$ 5.93    &  15.22 $\pm$ 1.53 & 23.93 $\pm$ 0.02 &     9.20 $\pm$ 0.13 & 1.365 & 0.55 $\pm$ 0.06 \\
919595  &    --   &   --     &  -- & --   &   -- & -- & -- \\
920435   &   24.28 $\pm$ 0.01  &  2.35 $\pm$ 0.03   &  1.74 $\pm$ 0.07 & 25.17 $\pm$ 0.02   &    1.13 $\pm$ 0.03 & 1.453 & 0.69 $\pm$ 0.01 \\
921406   &   24.76 $\pm$ 0.06 &  5.59 $\pm$ 0.38  &  2.32 $\pm$ 0.13 & 23.23 $\pm$ 0.01  &     9.58 $\pm$ 0.08 & 1.470 & 0.20 $\pm$ 0.01 \\
922675  &    23.37 $\pm$ 0.01    &  17.13 $\pm$ 0.15  &   0.98 $\pm$ 0.01 & 23.31 $\pm$ 0.01  &  5.01 $\pm$ 0.03 & 1.398 & 0.49 $\pm$ 0.01 \\
922761  &    24.37 $\pm$ 0.05    &  13.31 $\pm$ 0.13  &   0.27 $\pm$ 0.01 & 24.65 $\pm$ 0.07  &  8.20 $\pm$ 0.15 & 1.316 & 0.56 $\pm$ 0.03 \\
923085  &    24.39 $\pm$ 0.01    &  9.28 $\pm$ 0.08  &   0.23 $\pm$ 0.01 & 26.22 $\pm$ 0.03  &  1.34 $\pm$ 0.06 & 1.592 & 0.84 $\pm$ 0.01 \\
923926  &    --  &    --  &    -- & --   &   -- & -- & -- \\
924881  &    23.53 $\pm$ 0.01   &    3.02 $\pm$ 0.02   &    1.98 $\pm$ 0.03 & 25.04 $\pm$ 0.01   &    1.21 $\pm$ 0.02 & 1.565 & 0.80 $\pm$ 0.01 \\
926217   &   --  &    --   &    -- & --  &   -- & -- & -- \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}