\begin{table}%T6
\caption{X-ray parameters of targets in XEST (3): Plasma parameters from the 1-$T$ and 2-$T$ fits [first ten entries].}
%\centerline
 {
\begin{tabular}{rllrrrrrrrrr}
\hline
\hline 
XEST & Name & $N_{\rm H}$  {\scriptsize \hfill(1$\sigma$ range)}              &  $T_1^a$  &  $T_2$    & EM$_1^b$               & EM$_2^b$             & $L_{\rm X}^c$                     & log      & $T_{\rm av}$ & $\chi^{2\ d}_{\rm red}$ & d.o.f.     \\
   &      & ($10^{22}$~cm$^{-2}$) &  (MK)   &  (MK)     & ($10^{52})$ & ($10^{52})$       & ($10^{30})$                & $L_{\rm X}/L_*$ & (MK)         &                      &          \\
\hline
27-115 &  HBC 352           & 0.19\hfill{\scriptsize~(0.17,0.21)} &   7.54 &   23.77 &  10.35 &  11.52 &  2.307 & $-$3.09 &  13.81 &  0.87  &  128 \\
27-000 &  HBC 353           &                                 ... &    ... &     ... &    ... &    ... &    ... &   ... &    ... & ...    &  ... \\
06-005 &  HBC 358 AB        & 0.00\hfill{\scriptsize~(0.00,0.03)} &   4.29 &   14.26 &   1.41 &   2.12 &  0.346 & $-$3.49 &   8.82 &  0.73  &   20 \\
06-007 &  HBC 359           & 0.00\hfill{\scriptsize~(0.00,0.02)} &   5.33 &   15.19 &   3.06 &   3.53 &  0.628 & $-$3.20 &   9.34 &  1.09  &   56 \\
06-059 &  L1489 IRS         & 6.54\hfill{\scriptsize~(6.08,6.88)} &    ... &   50.20 &    ... &  26.57 &  4.003 & $-$3.67 &  50.20 &  1.02  &  100 \\
20-001 &  LkCa 1            & 0.07\hfill{\scriptsize~(0.00,0.21)} &   1.39 &    8.35 &   1.76 &   0.82 &  0.205 & $-$3.85 &   2.46 &  1.27  &   15 \\
20-005 &  Anon 1            & 0.28\hfill{\scriptsize~(0.27,0.29)} &   8.58 &   24.12 &  19.05 &  14.11 &  3.473 & $-$3.46 &  13.32 &  1.02  &  228 \\
20-000 &  IRAS 04108+2803 A &                                 ... &    ... &     ... &    ... &    ... &    ... &   ... &    ... & ...    &  ... \\
20-022 &  IRAS 04108+2803 B & 7.86\hfill{\scriptsize~(3.40,28.0)} &    ... &   11.59 &    ... &   5.95 &  0.588 & $-$3.42 &  11.59 &  0.61  &    8 \\
20-000 &  2M J04141188+28   &				      ... &    ... &	 ... &    ... &    ... &    ... &   ... &    ... & ...    &  ... \\
\hline
\end{tabular}
}
\smallskip
$^a$ "='' sign before number indicates that parameter was fixed.
$^b$ EM in units of $10^{52}$~cm$^{-3}$.
$^c$ $L_{\rm X}$ for [0.3,10]~keV, in units of $10^{30}$~erg~s$^{-1}$.
$^d$ Numbers followed by "C'' denote C statistic (for low-background {\it Chandra} data).
\end{table}