\begin{table}%t4
\caption{Line-fit parameters of the \ion{Fe}{xiii} and the \ion{Ti}{ii} line$^1$.}\label{FeXIII}  
\small%\centerline
{
{
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline\hline
No.  & date and UT& $\lambda$ (\AA) & Fe line flux & Half width & $\lambda$ (\AA) & Ti line flux & half width & X-ray flux\\
  &  & &  {($10^{-16}$ erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$)} & (\AA) & &  {($10^{-16}$ erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$)} & (\AA)&  {($10^{-12}$ erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$)}\\
\hline
1& 2005-12-11T06:46 & 3387.95 $\pm$ 0.26& 2.5 $\pm$ 0.6 & 0.29 & 3387.82 $\pm$ 0.04& 3.2  $\pm$ 0.4& 0.05& 7.29\\
2& 2005-12-11T07:03  & 3387.94 $\pm$ 0.20& 2.5 $\pm$ 0.5 & 0.23 $\pm$ 0.01 & 3387.81 $\pm$ 0.04& 3.0 $\pm$ 0.4 & 0.05& 7.42\\
3& 2005-12-11T07:20  & 3388.05 $\pm$ 0.31& 2.0 $\pm$ 0.5 & 0.28  & 3387.82 $\pm$ 0.05& 2.9 $\pm$ 0.4 & 0.06 & 7.01\\
4& 2005-12-11T07:37  & 3387.93 $\pm$ 0.25& 1.5 $\pm$ 0.5 & 0.26  $\pm$ 0.03 & 3387.82 $\pm$ 0.04& 2.2 $\pm$ 0.4 & 0.05 & 7.81\\ 
5& 2005-12-11T07:54  & 3387.94 $\pm$ 0.21& 2.5 $\pm$ 0.5 & 0.23 $\pm$ 0.01  & 3387.82 $\pm$ 0.04& 2.1 $\pm$ 0.4 & 0.05 & 6.83\\
6& 2005-12-11T08:11  & 3387.96 $\pm$ 0.21& 2.2 $\pm$ 0.5 & 0.23 $\pm$ 0.01  & 3387.82 $\pm$ 0.03& 2.2 $\pm$ 0.4 & 0.04 & 6.43\\
7& 2005-12-11T08:29  & 3387.98 $\pm$ 0.24& 2.4 $\pm$ 0.6 & 0.25 $\pm$ 0.02  & 3387.82 $\pm$ 0.04& 3.4 $\pm$ 0.4 & 0.05 & 6.84\\
8& 2005-12-11T08:46  & 3387.95 $\pm$ 0.22& 2.5 $\pm$ 0.6 & 0.24 $\pm$ 0.02  & 3387.83 $\pm$ 0.03& 3.5 $\pm$ 0.4 & 0.04& 6.77\\
\hline
9& 2005-12-13T07:59  & 3387.98 $\pm$ 0.23& 1.3 $\pm$ 0.4 & 0.21  & 3387.81 $\pm$ 0.05& 1.1 $\pm$ 0.3 & 0.04 &\\
10& 2005-12-13T08:16 & 3388.01 $\pm$ 0.29& 1.7 $\pm$ 0.4 & 0.29  & 3387.83 $\pm$ 0.07& 0.6 $\pm$ 0.2 & 0.04&  \\
11& 2005-12-13T08:33 & 3387.99 $\pm$ 0.45& 1.5 $\pm$ 0.7 & 0.29  & 3387.82 $\pm$ 0.03& 2.8 $\pm$ 0.4 & 0.04 &\\
12& 2005-12-13T08:50 & 3387.88 $\pm$ 0.30& 1.7 $\pm$ 0.7 & 0.25 $\pm$ 0.03 & 3387.81 $\pm$ 0.03& 6.0 $\pm$ 0.5 & 0.04 &  \\
\hline
\end{tabular}}}
\medskip
$ ^1$ Both lines have been fitted using Gaussians with the central wavelength,
amplitude, and halfwidth as free parameters.
The broad band X-ray flux is given between~0.2 and 2.0~keV.
\end{table}